目录

简介

问题

解决方案

简介

本文描述遇到的问题，在PBX IP媒体网关(PIMG)后软件升级到版本6.0SU8并且提供解决方案给问题。

问题

在PIMG软件的升级对版本6.0SU8的被执行后，您也许注意仅四个端口可配置，并且最后四个端口不可用。这意味着PIMG能只接纳最大四的呼叫。

解决方案

在升级， “梅迪亚”值设置为SRTP_Only后，限制某些在PIMG的资源并且限制可用端口数量。为了解决问题：

1. PIMG Web接口的洛金。

2. 导航给Voip >梅迪亚>可接受梅迪亚并且选择RTP_Only。

3. 重新启动PIMG。