目录

简介

当您尝试在新用户上启动服务时，如何解决Unified Presence Server上收到的错误？

相关信息

简介

本文档介绍如何解决在尝试在新用户上启动服务时在Unified Presence Server上收到的“Update Failed for the Service(s)s”错误。

当您尝试在新用户上启动服务时，如何解决Unified Presence Server上收到的错误？

安装第二个节点后，当Cisco Unified Presence Server(CUPS)用户节点未添加到DetaultCUPSubcluster时，将显示此错误消息。

1. 浏览到Cisco Unified Presence Server Admin Page > System > Cluster Topology > Subclusters。将新安装的Cisco Unified Presence订用程序拖到DefaultCUPSubcluster。

2. 激活服务。

相关信息

- Cisco Unified Presence Server安装和升级指南

- 技术支持和文档 - Cisco Systems