目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

问题：无法登录到 CTI Manager 服务器！请咨询您的管理员

核对清单

解决方案

收集 Cisco Agent Desktop 日志

编辑 DSBrowser.exe

问题：由于外围设备离线，登录尝试失败

解决方案

问题：读取 \\server\DESKTOP_CFG\config\ag_default\DataFields.ini 文件时发生错误

解决方案

问题：找不到您输入的 ID

解决方案

Error:座席分机以外的资源暂停服务

解决方案

Error:代理未指定工作组

解决方案

Error:因为电话已启用 JAL，您不能登录

解决方案

Error:密码无效

解决方案

Error:由于您的电话启用 IPv6，您无法登录

解决方案

问题：在 CAD 登录时出现令人误解的 IPv6 错误消息

解决方案

Extension Mobility 的错误消息

解决方案

问题：找不到ID

解决方案

在CAD上收到JTAPI错误

问题

解决方案

相关信息

简介

当 Cisco 交互式呼叫分配 (ICD) 代理尝试登录到 Cisco Agent Desktop 时，登录会失败，并在 Cisco Computer Telephony Integration (CTI) 环境中显示错误消息。本文档讨论各种错误消息、可能的原因和推荐的操作。

在继续之前，请验证以下各项：

1. 代理程序的用户 ID 和口令区分大小写，因此请确保正确地输入这些项目。

2. 已选中 User Information 页上 User > Global Directory 下面的 Enable CTI Application Use 复选框。

3. CTI Manager 服务在 CTI 服务器上运行。

4. 在 Serviceability Utility 中启用了 CRS 引擎。

先决条件

要求

必须已为 ICD 以及 Cisco CallManager 安装和配置 Cisco Customer Response Solution (CRS) 服务器。

使用的组件

本文档中的信息基于 CRS 版本 3.0.2 和 Cisco Unified Contact Center Express 7.x/8.x。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档约定的更多信息，请参考 Cisco 技术提示约定。

问题：无法登录到 CTI Manager 服务器！请咨询您的管理员

当代理无法登录到 Cisco Agent Desktop 中时，会收到以下错误消息：

Failed to login into CTI Manager Server! Please talk to your administrator.

核对清单

它影响所有用户还是影响单个用户？如果它影响所有用户，请继续参阅下面的编辑 DSBrowser.exe 部分。

如果此问题影响单个用户，请检查该用户是否能够通过主机名对 CTI Manager 服务器执行 ping 操作。如果不能，则问题的原因可能是 DNS 错误。编辑 Hosts 文件以添加 CTI Manager 的主机名和 IP 地址，从而将问题解决。

解决方案

下面各节详细介绍此问题的解决方法。

收集 Cisco Agent Desktop 日志

完成以下步骤以启用调试跟踪：

1. 将文件 c:\Program Files\Cisco\Desktop\config\fastcalllocal.ini 中的跟踪级别设置为 204。

2. 将跟踪大小设置为 30000000（默认值为 300000）。

[Program Log]

Path=..\log\agent.log

Size=300000

[Debug Log]

Path=..\log\agent.dbg

Size=300000000

Level=204

当 Agent Desktop 重新登录时，更改生效。

跟踪文件位于 c:\Program Files\Cisco\Desktop\log 文件夹中。如果超过了最大文件大小，则旧日志文件被复制到 c:\Program Files\Cisco\Desktop\log\old\ 文件夹中。

3. 打开代理日志文件并滚动到页面底部。

您可以看到 CTI Manager 的 IP 地址而不是主机名。如果看到 CTI Manager 的主机名，请完成其余步骤以将其改为 IP 地址。下面是一个示例日志文件：

074906 02/24/2003 MAJOR  FCCTI_1000 splkJtapiServerstartServerSession

jtapi provider login return  false  074906 02/24/2003 MAJOR  FCCTI_1000

Error Return (21error in invoking Java Method)  startServerSession

074906 02/24/2003 MAJOR  PhoneDev PD2377 CTIServerLogin Failed

to establish connection to CTI  Manager Host A (CS-PUB)

074906 02/24/2003 MAJOR  FCCTI_1000 splkJtapiServerstartServerSession

jtapi provider login return  false

074906 02/24/2003 MAJOR  FCCTI_1000 Error Return

(21error in invoking Java Method) startServerSession

074906 02/24/2003 MAJOR  PhoneDev PD2384 CTIServerLogin Failed to

establish connection to CTI  Manager Host B (CS-SUB)

074906 02/24/2003 INFO   PhoneDev  PD1787 PhoneDevShutDown CTI Shutdown

075206 02/24/2003 INFO   FastCall  FC0376  Releasing license...

075206 02/24/2003 INFO   FastCall  FC0405  FastCall Shutting Down

075206 02/24/2003 INFO   PhoneDev  PD1787 PhoneDevShutDown CTI Shutdown

编辑 DSBrowser.exe

完整以下步骤以在 CTI Manager 服务器上编辑 DSBrowser.exe：

1. 选择开始 > 运行 > cmd。

2. 键入命令 c:\program files\cisco\desktop_config\util\dsbrowser /editable。

3. 输入目录服务器的口令，然后单击 OK。

4. 选择 Server Data > (服务器名) - LCC > App Data > CTI Manager List。

5. 根据所具有的 CTI Manager 的数量，请对所有 CTI Manager 执行相同操作。在右侧双击每个 CTI Manager，如果 CTI Manager 已设置为主机名，则配置 IP 地址，然后单击 OK。

如果完成此更改后仍然收到相同错误，请捕获代理 debug 日志并将它们提供给 Cisco 技术支持。

问题：由于外围设备离线，登录尝试失败

代理无法登录到 Cisco Agent Desktop 中，并收到以下错误消息：

Login attempt failed due to Peripheral Offline

当 Resource Manager-Contact Manager (RMCM) 子系统因 RM JTAPI 用户登录名/口令无效而无法启动时，可能出现此错误。换言之，此错误的原因可能是 RM JTAPI 用户与 JTAPI 用户的口令不匹配。

解决方案

为了解决此问题，请同步 JTAPI 用户和 RM JTAPI 用户的口令，然后重新启动 CTI Manager 服务。

注意：确保RM JTAPI用户的密码设置为永不过期。如果口令已过期，就可能导致口令不匹配，进而导致此错误发生。

问题：读取 \\server\DESKTOP_CFG\config\ag_default\DataFields.ini 文件时发生错误

当代理登录到 Cisco Agent Desktop 中时，该代理会收到 Error Reading File\\server\DESKTOP_CFG\config\ag_default\DataFields.ini error message 错误消息。

可能的原因如下：

- Cisco Agent Desktop (CAD) 用户无法对 DESKTOP_CFG 配置文件进行读/写访问。

- 与 Cisco Customer Response Applications (CRA) 服务器的 IP 连接丢失。

解决方案

要解决此问题，请执行以下步骤：

1. 确保已为 DESKTOP_CFG 配置文件正确建立共享位置和读/写文件访问权限。如果已正确打开共享，请从客户端 PC 检查是否可在 Customer Response Solutions (CRS) 服务器上的 Desktop_cfg\Desktop\License 文件夹中创建文件（具有读/写访问权限）。

有关详细信息，请参阅针对 IPCC Express 自动进行 Cisco Agent Desktop 中的 DESKTOP_CFG 共享驱动器映射。

2. 确保已建立与 CRA 服务器的 IP 连接。

问题：找不到您输入的 ID

代理在尝试登录 Cisco Agent Desktop 过程中会收到此错误消息，RMCM 子系统会在初始化时受阻：

The ID you entered was not found

或者

Specified ID is invalid

此问题也会记录在 Cisco Bug ID CSCsv98008 中（仅限注册用户）。

解决方案

要解决此问题，请执行以下步骤：

1. 确保键入正确的用户 ID。用户 ID 区分大小写。

2. 检查使用的 Cisco CallManager 口令是否正确。

3. 确保将 RM JTAPI 用户 ID 配置为 Standard CTI Enabled 用户组的成员。

4. 如果问题仍然没有解决，请尝试停止后重新启动 Cisco Desktop Sync Server 服务。

注意：如果座席收到错误消息“电话停用时，您不能更改为就绪状态”。Other agent states are available，或者该代理被多次注销，请重新启动 CTI Manager 服务以解决此问题。

注：如果代理无法登录，且MIVR日志将db_cra标记为可疑，则问题是由于数据库损坏。在这种情况下，您需要重新安装 CRS 以取代无法启动的已损坏数据库。

Error:座席分机以外的资源暂停服务

Cisco Agent Desktop 登录成功并专为 ready，但随后出现以下消息：resources off the agent ext is out of service。当单击 OK 时，它变为 not ready，然后转至电话。听到播号音后挂断，这会使 Cisco Agent Desktop 正常工作。

解决方案

当您尝试将 IPCC Express 与 Cisco CallManager Express 进行链接时，会发生此问题。

产生此问题的原因是，传入请求在默认情况下将被阻止。

在 Cisco CallManager Express 中输入这些命令以解决此问题。

通过这些命令，路由器可从内部监控器和 SIP 中继接收传入存在状态请求（SUBSCRIBE 消息）。它不影响传出存在状态请求。

1. Router(config)# sip-ua

2. Router(config-sip-ua)# presence

enable

Error:代理未指定工作组

当您尝试从电话来登录代理时，会收到此错误消息：

Agent has no workgroup specified.

解决方案

重新启动 CRS 节点管理器以解决问题。

Error:因为电话已启用 JAL，您不能登录

将 Cisco Unified Communications Manager 从 6.x 升级到 7.x 后，将无法登录 Cisco Agent Desktop。会收到以下错误消息：

You cannot login because the phone is JAL-enabled.

JAL-enabled phones are not compatible with CAD.

解决方案

CCX 7.0 SR4 发行版本注释中将此问题描述为 CUCM 7.1.3 的预期行为，分为两种情况。

“如果通过 Unified CCM 7.1(3) 在座席电话上启用了 JAL 或 DTAL，则代理将无法登录；如果通过 Unified CM 7.1(3) 或更高版本在座席电话上启用了 JAL（跨线路加入）或 DTAL（跨线路直接转接），则代理无法登录到 CAD/CAD-BE/IPPA 服务。”

其根本原因是 UCCX 7 当前不支持 JAL 电话。您需要关闭 Cisco Unified Comunication Manager 中的 JAL 参数，才能使代理重新正常工作。请完成以下步骤：

1. 通过从 Cisco Unified Communications Manager Administration 页上选择 Device > Phone，可导航到 Phone Configuration 窗口。

2. 对于 Join Across Lines 选项（也在该窗口的 Device Information 部分中），请选择 Off。

Error:密码无效

在尝试登录到 Cisco Agent Desktop 时，将收到以下错误消息：

密码无效

解决方案

此错误的原因可能是 SQL 代理服务已关闭。为重新启动该服务，请完成以下步骤：

1. 转到开始 > 运行，然后键入 Services.msc。

2. Click OK.

3. 在 Services 窗口中，找到 SQL Server Agent service。

4. 确保 SQL Server 代理服务的 Status 列的值为 Running。如果它没有运行，应将其启动。

Error:由于您的电话启用 IPv6，您无法登录

Cisco Agent Desktop 登录失败并显示 You cannot log in because your phone is ipv6 enabled 或 Unsupported IP Addressing Mode 错误消息。

解决方案

从Cisco Unified Communications Manager Administration页面，转到Device > Device Settings > Common Device Config。然后，单击Find，然后单击电话所属的配置文件。之后，将 IP 寻址模式从 IPv4 和 IPv6 更改为仅 IPv4。

此外，请参阅CSCtz07348(仅限注册客户)。

问题：在 CAD 登录时出现令人误解的 IPv6 错误消息

尝试登录到 CAD 的坐席收到以下错误：CAD cannot login user due that IPV6 is not supported on Cisco Agent Desktop。

注意：当CAD在全新安装或W1升级后登录时，会发生这种情况。

解决方案

此问题的解决方法是重新启动 UCCX 引擎。这记录在思科漏洞 ID CSCtk00173 中（仅限注册用户）。

此解决方法相当于将电话重新关联到 RmCm 用户。为此，您需要确保完成以下操作：

1. 访问 CUCM 最终用户配置页面。

2. 确保在受控设备下，IP 电话的 MAC 地址与最终用户关联。

3. 确保将最终用户添加到支持标准 CTI 的用户组，并将电话添加到 rmcm 用户。

完成这些步骤以解决问题：

1. 选择 CUCM Administration > Device > Phone，然后点击出现问题的 IP 电话。

2. 选择 Device > Device Settings > Common Device Configuration。

3. 在通用设备配置下，将 IP 寻址模式更改为“仅 IPv4”。

4. 在 CUCM 电话配置页面，重置 IP 电话。

5. 重置 TFTP 和 CTIManager 服务。

Extension Mobility 的错误消息

使用CUCM 8.6和UCCX 8.5时，代理注销Extension Mobility，然后重新登录。当代理尝试登录Cisco Agent Desktop时，登录失败，出现以下错误之一：

- An extension on the agent phone is shared with one or more other devices.

This configuration is not supported.

- Login failed due to a configuration error with your phone and JTAPI or Unified CM.

Contact your administrator.

使用分机移动的CAD代理会发生此问题，其中用户设备配置文件具有启用了自动呼叫记录选项的目录号码。

解决方案

解决方法是，登录到Extension Mobility后重置电话设备。有关可能的修复，请参阅Cisco Bug ID CSCty63105(仅限注册客户)。

如果没有分机移动，请确保分机具有允许从CTI控制设备。

问题：找不到ID

座席无法登录CAD，并且收到以下错误：找不到您输入的 ID。

解决方案

执行以下步骤以解决问题：

1. 检查CUCM和UCCX上的代理配置。

2. 单击开始>程序> Cisco >桌面>管理以启动Cisco桌面管理员(CDA)。

3. 导航至位置>呼叫中心1 >人员配置>座席。

4. 检查代理的用户ID是否无法登录。

5. 如果缺少代理的用户ID，请在Cisco Desktop Administrator上运行“同步目录服务”。

注意：在目录服务同步后，应显示代理的用户ID，并且可以登录CAD。

在CAD上收到JTAPI错误

问题

使用设备配置文件进行分机移动时，启动CAD时会收到以下错误：由于电话和JTAPI或Unified CM的配置错误，登录失败。周末期间，人们使用Cisco IP Communicator(CIPC)在家工作，工作日则使用常规IP电话。

解决方案

重新收集的日志：Jtapi日志 — TAC_Jtapi

日志摘要：

在JTAPI日志中可以看到以下内容：

8103: Jul 17 09:54:59.667 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:[18590]InvalidStateExceptionImpl caught:

SEP<mac of cipc> is not registered

SEP<CIPC MAC>MAC地址属于代理使用的CICP。

这些代理从不从分机移动注销。座席从CAD注销。当将CIPC与分机移动配合使用时，它们从不注销。当他们到达办公室使用物理电话时，在JTAPI级别，线路将映射到以前的MAC地址。在本例中，它是CIPC。

要解决此问题，请将Intra-cluster Multiple Login Behavior Extension Mobility参数更改为Auto Logout。

注意：这记录在Cisco Bug ID CSCtx48427(仅限注册客户)中。

相关信息

- 登录到Agent Desktop 失败-设备关联问题

- 使用 Novell 客户端，无法登录到 Cisco Agent Desktop

- Cisco IPCC Express不能登录到Agent Desktop

- Cisco Agent Desktop - 许可文件损坏

- 语音技术支持

- 语音和统一通信产品支持

- Cisco IP 电话故障排除

- 技术支持和文档 - Cisco Systems