目录

简介

如何查找思科S系列VoIP路由器的本地IP地址？

相关信息

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

问：如何查找思科S系列VoIP路由器的本地IP地址？

A.

在访问路由器的基于Web的设置页时，查找思科S系列路由器的本地IP地址非常有用。这将确定在地址栏中键入的IP地址，以防您忘记路由器的IP地址。

在以下情况下，查找路由器的本地IP地址非常有用：

- 在访问路由器的基于Web的设置页时，确定要在Web浏览器的地址栏上键入的IP地址。

- 在计算机上分配静态IP地址，以确定要分配计算机的IP范围和默认网关。

要查找思科S系列路由器的本地IP地址，请完成以下步骤：

1. 将计算机连接到路由器

2. 检查计算机是否设置为DHCP

3. 检查路由器的IP地址

将计算机连接到路由器

将计算机连接到路由器上的任何以太网端口，然后完成这些剩余步骤。

检查计算机是否设置为DHCP?

要自动获取IP地址，请检查计算机上安装的以太网适配器的TCP/IP属性。

检查路由器的IP地址

要查找思科S系列路由器的本地IP地址，请检查计算机的IP设置。有关说明，请完成以下步骤。

注意：要使用Windows 98或ME检查PC的IP地址，请单击此处。

Windows 2000/XP

步骤 1：

点击Start > Run。

步骤 2：

当“运行”窗口打开时，在“打开”字段中键入“cmd”，然后单击“确定”。

步骤 3：

出现“MS DOS Prompt(MS DOS提示)”时，键入“ipconfig/all”，然后按[Enter]。

步骤 4：

请注意，默认网关是路由器的本地IP地址。

Windows 98/ME

步骤 1：

点击Start > Run。系统将显示一个类似于步骤2的窗口。

步骤 2：

出现“Run(运行)”窗口时，在“Open（打开）”字段中键入“winipcfg”，然后单击“OK（确定）”。

步骤 3：

当出现IP Configuration窗口时，从下拉菜单中选择PC正在使用的网络适配器。

步骤 4：

请注意，默认网关将是路由器的本地IP地址。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems