目录

简介

如何更改思科S系列VoIP路由器的密码？

相关信息

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

问：如何更改思科S系列VoIP路由器的密码？

A.

当您访问路由器的基于Web的设置页时，将出现一个登录屏幕，要求输入路由器的用户名和密码。出于安全考虑，应更改默认用户名和密码“admin”。

路由器的口令必须更改为：

- 阻止不需要的用户访问路由器的基于Web的设置页。

- 启用 远程管理.

更改路由器的口令

步骤 1：

访问路由器的基于Web的设置页。如需指导，请点击这里。

步骤 2：

当显示路由器的基于Web的设置页时，单击Administration。

步骤 3：

在Router Password（路由器密码）和Re-enter(重新输入)中输入新密码以确认字段。

步骤 4：

单击。

注意：下次登录路由器的基于Web的设置页时，请使用新密码。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems