目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

通用透明描述符

在PGW 2200上配置GTD

相关信息

简介

本文档提供通用透明描述符(GTD)ISUP透明度配置的详细信息。它还解释了Cisco PGW 2200透明传输机制的配置和故障排除项，以便传递ISUP信息。

先决条件

要求

本文档的读者应掌握以下这些主题的相关知识：

- Cisco Media Gateway Controller Software版本9

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科PGW 2200软件版本9.3(2)和9.4(1)

- Cisco IOS®软件版本12.3或12.3T

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

通用透明描述符

ISUP透明性能够跨IP网络将ISUP消息和信息元素从入口Cisco PGW 2200(SG1)传输到出口Cisco PGW 2200(SG2)，在该出口Cisco PGW 2200(SG2)中，ISUP消息被重新打包并发送到PSTN/SS7网络。此功能很重要，因为它使呼叫从PSTN网络通过IP网络传回到PSTN网络，而不会丢失任何信令信息。ISUP透明性通过使用思科的GTD机制实现。GTD提供了以明文格式指定PSTN网络中使用的各种协议消息的方法。这样，IP网络内的网络元素或PSTN和IP之间的边界便可轻松理解它们。

注意：如果SG1上使用SS7重叠后续地址消息(SAM)（图1），则NI2+仅限于使用Enbloc而不是重叠发送。这是由于NI2+规范。这意味着，如果SS7上的SS7链路收到SS7初始地址消息(IAM)后跟SAM，则终止的SG2会将SS7链路上的信息作为Enbloc或一条IAM消息转发出去。

图 1

NI2+是Bell_1268的一部分，Telcordia Technologies技术参考TR-NWT-001268第1期，1991年12月。在第23/434页，本技术参考说明不支持与重叠发送相关的过程和状态。此解决方案仅支持Enbloc。GTD填补了传输数据的空白，但不会覆盖任何互通实施。如果存在互通映射与GTD承载信息不同的问题，本地协议应优先于GTD。

在PGW 2200上配置GTD

完成下面这些步骤。

1. 在PGW 2200上创建GTD信息。

demask mml>prov-sta::srcver="active",dstver="gtd2"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-05-17 12:16:08.470 MET

M  COMPLD

"PROV-STA"

;

demask mml>prov-add:gtdparam:name="ISUP",gtdparamstring="All"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-05-17 12:16:18.438 MET

M  COMPLD

"gtdparam"

;

注：如果在系统上启用GTD，则无论您选择哪个选项，始终允许ISUP参数代码：

- 活动信息(EVI)

- 已知字段兼容性信息(FDC)

- 全局呼叫识别(GCI)

- 消息兼容性信息(MCI)

- 参数兼容性信息(PCI)

- 协议名称(PRN)

例如，要修改GTD参数集以支持所有GTD参数，请输入以下命令：

mml>prov-add:gtdparam:name="ISUP",gtdparamstring="ALL"

在另一个示例中，输入此命令可修改GTD参数集以支持选择的GTD参数：

mml>prov-ed:gtdparam:name="ISUP", gtdparamstring="BCI, CPC,

CGN, CIC, CPN, MCR"

demask mml> prov-add:sigsvcprop:name="signas1",gtdcaptypeprop="ISUP"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-05-17 12:16:31.402 MET

M  COMPLD

"sigsvcprop:

WARNING: Restart may be needed based on the property(s) added/modified.

Refer to MGC Provisioning Guide."

;

demask mml> prov-add:sigsvcprop:name="ss7path",IsupTransparencyDisabled="0"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-05-28 11:32:14.557 MET

M COMPLD

"sigsvcprop:

WARNING: Restart may be needed based on the property(s) added/modified.

Refer to MGC Provisioning Guide."

;

demask mml> prov-cpy

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-05-17 12:16:52.642

MET

M  COMPLD

"PROV-CPY"

;demask mml>

如果更改/修改了任何属性值，则需要重新启动，以使更改生效。有关详细信息，请参阅MML基础文档中的表4-4。

2. 检验PGW 2200上的GTD配置。

注意：粗体类型的项是MML prov-rtrv:gtdparam:name="isup"命令中与GTD关联的重要项。

demask mml> prov-rtrv:gtdparam:name="isup"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-05-17 12:17:30.914 MET

M  RTRV

"session=gtd2:gtdparam"

/*

NAME = isupDESC = notSet

GTDPARAMSTRING = ALL

OVERRIDESTRING = NONE

*/

;

!--- Check the profile to the Network Access Server (NAS) !--- Redundant Link Manager (RLM) group (NASPATH).

demask mml> prov-rtrv:sigsvcprop:name="signas1"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-05-17 12:21:30.549

MET

M  RTRV

"session=gtd2:sigsvcprop"

/*

ADigitCCPrefix = 0

AInternationalPrefix = NULL

ANationalPrefix = NULL

BcInitState = OOS

BDigitCCPrefix = 0

BDigitCCrm = NULL

BInternationalPrefix = NULL

BNationalPrefix = NULL

BothwayWorking = 1

CCOrigin = NULL

CGBA2 = 0

CLIPEss = 0

CompressionType = 1

CorrelationCallIDFormat = 0

CotInTone = 2010

CotOutTone = 2010

<Press 'SPACE' for next page, 'Enter' for next line or

'q' to quit this output>

CotPercentage = 0

ExtCOT = Loop

FastConnect = 0

图 2：FastConnect属性信息

图 3：FastConnect的示例= 0

- FastConnect — 将重要的“呼叫处理”本地映射到地址完整消息(ACM)的默认值。 此本地映射防止出口ACM在入口端透明地映射。当已发送入口ACM时，出口ACM中的嵌入式GTD稍后到达

- FastConnect = 1 — 这可防止本地生成的NI2+“呼叫处理”消息（无GTD信息）触发SS7 ACM。入口ACM由出口ACM触发并保存所有GTD信息。启用GTD时，建议使用此值。请参阅Cisco Bug ID CSCdx23349(仅限注册客户)。

ForwardCLIinIAM = 1

ForwardSegmentedNEED = 1

GLARE = 0

GRA2 = 0

GtdCapTypeProp = ISUP

GtdMsgFmt = c

!--- GtdMsgFmt can be ‘c’ (compact) or ‘v’ (verbose).

- IsupTransEarlyACMEnable = 0请参阅Cisco Bug ID CSCea87770(仅限注册客户)。 这将添加NASPATH属性IsupTransEarlyACMEnable（根据Q.699和H.246），其中ACM不映射到任何内容（无进度或警报）。 在这种情况下，ISUP透明性会丢失。

当在ACM的BCI中设置以下参数时，会发生这种情况：

- 被叫方状态=无指示

- ISUP指示器= ISUP一直

- ISDN接入指示器=终止接入ISDN

- 没有可用的带内信息

在这种情况下，ProgressIndicator=9将发送Progress消息。当没有消息正常映射时，这会在NI2c中发送。PI=9是“空”进度消息；实际上不会中继进度信息。它是一条空消息，在H.246通常没有映射消息的情况下，它使您能够中继GTD信息以保护ISUP透明性。

PI=9的进度在以下条件下发送，用于早期ACM:

- 对于此sigPath，IsupTransEarlyACMEnable Flag设置为1。

- 远程GTD协议是ISUP协议。

- BCI参数不映射到每个Q.699/H.246的进度/警报消息。

添加新的NASPATH属性后，此配置将可配置：

IsupTransEarlyACMEnable (default = 0)

它设置为1，以启用此空进度消息在早期ACM上发送。

IOS网关上的PI=9与Cisco Bug ID CSCea86191(仅限注册的客户)关联。 如果网关中未启用进度验证，则IOS不检查PI值。此修复在Cisco IOS软件版本12.3和12.3T中可用。

- IsupTransEarlyBackwardDisabled = 1 — 有关此参数的信息，请参阅SIP-T和SIP-GTD功能概述支持。

lapdDropErr = true

lapdKval = 7

lapdN200 = 6l

apdN201 = 260l

apdT200 = 10l

apdT203 = 500

NatureOfAddrHandling = 0

Normalization = 0

OMaxDigits = 24

<Press 'SPACE' for next page, 'Enter' for next line or 'q' to quit this output>

OMinDigits = 0

OOverlap = 0

OverlapDigitTime = 6

PostConnectToneDuration = 0

PostConnectToneValue = 0

PropagateSvcMsgBlock = true

RedirectingNbrMap = 0

RedirMax = 5

ReleaseMode = Async

resumeAckTimer = 1

RoutePref = 0

rudpAck = enable

rudpKeepAlives = enable

rudpNumRetx = 2

rudpRetxTimer = 6

rudpSdm = enable

rudpWindowSz = 32

sessionPauseTimer = 8

spanId = ffff

SuppressCLIDigits = 0

<Press 'SPACE' for next page, 'Enter' for next line or 'q' to quit this output>

T309Time = 90000

T310Time = 30000

TMaxDigits = 24

TMinDigits = 0

TOverlap = 0

VOIPPrefix = 0

*/

;

demask mml>

!--- Check the ISUP Transparency on the SS7 link (SS7PATH).

demask mml>prov-rtrv:sigsvcprop:name="ss7path"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-05-28 09:55:54.186

MET

M  RTRV

"session=gtd2:sigsvcprop"

/*

<snip>

GRA2 = 0

GRSEnabled = false

IsupTransparencyDisabled = 1

!--- ISUP Transparency Disabled – This permits !--- the disabling of the ISUP Transparency feature.

!--- Maps to trunk group property IsupTransparencyDisabled. !--- Values are 0 (ISUP Transparency is enabled), 1 !--- (ISUP Transparency is disabled).

LocationNumber = 0

<snip>

MaxACL = 3

*/

;

demask mml>

注意：当链接到NAS时，无法更改配置文件中的GTD参数。这是删除NAS到GTD链路的命令。

demask mml>prov-sta::srcver="active",dstver="gtdremove"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-05-28 10:15:28.190 MET

M  COMPLD

"PROV-STA"

;

demask mml>prov-dlt:sigsvcprop:name="signas1","gtdcaptypeprop"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-05-28 10:17:37.746 MET

M  COMPLD

"sigsvcprop"

;

demask mml>prov-cpy

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-05-28 10:18:33.144 MET

M  COMPLD

"PROV-CPY"

;

demask mml>

demask mml>prov-rtrv:sigsvcprop:name="signas1"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-05-28 10:20:25.961 MET

M  RTRV

"session=gtdremove:sigsvcprop"

/*

这会通知您GTD会话已删除。

3. 在IOS网关上，设置全局命令：

voice service voip

signaling forward unconditional

在串行接口下，可以打开/关闭命令isdn gtd。

4. 检验网关上的GTD配置。

debug isdn q931

debug voice ccapi inout

debug voip rawmsg

debug gtd detail

debug gtd error

debug gts events

debug gtd parser

注意：如果遇到任何问题，请在您向思科技术支持部门打开的服务请求中插入此信息。

如果入口思科网关配置了支持GTD的映像，则入口网关会构建GTD信息并将其插入原始消息中。然后传到出口。出口网关的ISDN堆栈从VoIP接收此原始消息，并在SETUP中发送FACILITY消息。如果不需要此信息，请在相应的拨号对等体中使用CLI signaling forward rawmsg将其关闭(或在voice service voip下打开signaling forward rawmsg)。 no isdn gtd命令可阻止ISDN堆栈构建GTD。

5. 如果遇到问题，请收集PGW 2200 MDL跟踪。使用此过程通过MML命令sta-sc-trc(启动跟踪)收集MDL跟踪。

1. 确定发出呼叫的始发SS7 SigPath Number或始发中继组Number。

2. 旋转日志：在/opt/CiscoMGC/bin/log_rotate.sh下运行脚本。

3. 输入以下命令以启动MDL跟踪：

mml>sta-sc-trc:

, CONFIRM

4. 执行测试（进行呼叫）。

5. 输入以下命令以停止MDL跟踪：

mml>stp-sc-trc:all

6. 识别错误呼叫的呼叫ID(C:)。

如果在测试环境中进行此测试调用，则只显示一个CALL_ID。

注意：如果捕获是在生产Cisco PGW 2200上进行的，则这些文件可能包含来自许多呼叫的跟踪，这些呼叫都混合在一起。文件中的每个跟踪记录都具有特定的记录类型，并记录与该记录相关的类型的信息。每条记录都有一个呼叫ID，用于将其与特定呼叫关联。

7. 将MDL跟踪转换为可读格式：

get_trc.sh

在提示符下键入Call Id，以跳至错误呼叫的MDL跟踪。

8. 选择选项C以转换跟踪文件。

注意：.btr文件是Cisco PGW 2200 tracer功能生成的二进制跟踪文件。文件名的主要部分在Cisco PGW 2200 MML命令sta-sc-trc中给出。PGW 2200始终向这些文件添加.btr扩展名。使用C选项，文件将转换为文本格式，扩展名包含.trc文件，这些文件是文本跟踪文件。它们包含来自MDO代码的逐行详细跟踪信息，MDO代码在生成文件的模拟重放中运行。因此，它们包含MDL跟踪。

跟踪文件位于/opt/CiscoMGC/var/trace中。

9. 收集/opt/CiscoMGC/var/log下的platform.log文件。

在某些情况下，思科技术支持工程师可以请求其他平台。日志信息与此问题相关，在处理技术支持案例时报告。

相关信息

- Cisco PGW 2200 Softswitch技术说明

- Cisco 信令控制器技术文档

- 语音技术支持

- 语音和统一通信产品支持

- Cisco IP 电话故障排除

- 技术支持 - Cisco Systems