目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

问题

解决方案

相关信息

简介

在2006年英联邦运动会来到Melbourne。夏令时的时代在许多状态在澳大利亚被修改了。本文描述变化的影响在夏令时上的在语音产品，并且提供应急方案。

在澳大利亚，夏令时的结尾从上星期对第一周的三月移动April。此更改的暗示是那而不是在星期日的结束，第26三月2006年在3:00AM，夏令时将结束在星期日，第2 April 2006个3:00AM。此更改仅对2006年生效。夏令时在澳大利亚影响这些状态：

- 维多利亚

- 塔斯马尼亚

- 南澳大利亚

- 新南威尔士

- 澳大利亚首都特区(ACT)

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- PSTN网关(PGW) 2200

- H.323信令接口(他的)

- 计费和测量系统(BAMS)

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

背景信息

升阳发布Solaris 8 OS的一补丁程序为了避免能发生由于在夏令时上的变化的所有问题。思科建议您升级您的与此补丁程序的OS版本。参考Solution部分关于关于如何的说明下载和应用补丁程序。

夏令时更改是肯定影响使用系统时间资源的所有PGW2200应用程序。思科强烈建议您安装在所有您的应用服务器的相关操作系统补丁为了最小化此事件所有影响。

问题

在Components Used部分列出的语音产品必须调节系统时间为了占在本地时间上的变化。如果不调节系统时间，系统将运行在正确时间前的一个小时在第26三月和第2 April之间， 2006年。不正确系统时间问题在日志文件包括错误时间时间标记、报告和显示功能和问题在客户端服务器同步。

解决方案

使用此解决方法解决问题。

安装CSCOh015补丁程序。完成这些步骤：

1. 去在Cisco.com的软件下载(仅限注册用户)页。

2. 移下来对Cisco PGW 2200节点组件Cisco媒介网关控制器部分。

3. 点击您使用的版本的链路。例如，版本9.2(2)， 9.3(2)， 9.4(1)， 9.5(2)或者9.6(1)。

4. 点击下载MGC节点Solaris 8包连接。

5. 点击CSCOh015补丁程序下载和应用补丁程序。

相关信息

- 语音技术支持

- 语音和 IP 通信产品支持

- Cisco IP 电话故障排除

- 技术支持和文档 - Cisco Systems