目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题：Microsoft Orca编辑MSI并添加配置文件会产生错误。

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍使用Microsoft Orca转换Cisco Jabber for Windows MSI安装程序文件时收到的错误消息故障排除过程。

先决条件

要求

思科建议您了解Microsoft Orca。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

问题：Microsoft Orca编辑MSI并添加配置文件会产生错误。

用户收到错误消息“此MSI包含至少一个无法复制到新包的嵌入子存储。您需要手动将这些子存储导入新文件”。

当某些组件（在MSI和MS Orca中）无法使用“另存为”(Save as)移动这些组件时，会发生此问题。

解决方案

1. 创建Jabber MSI文件的副本，并将其重命名为任何您需要的名称。

2. 启动Orca并打开重命名的文件。向下滚动，然后单击左侧“表”列下的“属性”表。在右侧加载属性表后，右键单击“添加行”。也可以使用CTRL-R。

3. 在“添加行”窗口中，输入《Cisco Jabber for Windows 9.2.x安装和配置指南》的“安装程序属性”部分中列出的值。

4. 使用“仅保存”(SAVE)选项保存文件。

5. 关闭ORCA中的文件。

6. 现在，您可以单独或通过组策略管理成功部署此文件。

相关信息

- Cisco Jabber for Windows 9.2.x安装和配置指南

- 技术支持和文档 - Cisco Systems