目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

楔形接口缓冲区泄漏

系统缓冲泄漏

故障排除提示

相关信息

简介

缓冲漏出是Cisco IOS(r)的软件Bug。缓冲漏洞有两种：

- 楔形接口缓冲区泄漏.

- 系统缓冲泄漏.

要排除缓冲区泄漏故障，必须确定您遇到的缓冲区泄漏类型。在此过程中，Show interfaces和show buffers命令能够为您提供很大的帮助。

如果从Cisco设备获得show interfaces和show buffers命令的输出，则可以使用Cisco CLI Analyzer来显示潜在问题和解决方法。要使用思科 CLI 分析器，您必须是注册客户、已登录并已启用 JavaScript。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

楔形接口缓冲区泄漏

楔形接口缓冲区泄漏导致接口的输入队列填满，直至无法再接受数据包。在某些特定流量条件下，接口上的输入队列会被楔入，或者换句话说，输入队列计数大于队列深度。

以下是show interfaces命令的输出示例，其中显示接口被楔住：

Ethernet0/0 is up, line protocol is up

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 76/75, 1250 drops

这种缓冲器泄漏的症状是完全输入队列(76/75)。 此处，值76和75分别表示输入队列中的数据包数量和输入队列的最大大小。在此情况下，输入队列中的数据包数量大于队列深度。这种现象被称为“楔入接口”。 当接口被楔入时，路由器不再转发来自受影响接口的流量。

重新加载路由器以释放输入队列并恢复流量，直到队列再次满。根据泄漏的严重性，这可能需要几秒钟到几周的时间。

注意：在重新加载路由器之前，请确保收集所有必要信息以识别问题。

使用以下命令确定缓冲区泄漏的源：

- show buffers pool [pool name] [packet/header]

- show buffers old(仅在启用调试健全性时使用此命令。

注意：在大多数Cisco IOS软件版本中都隐藏了debug sanity命令。启用debug sanity后，系统中使用的每个缓冲区在分配时都会进行健全性检查，释放时会再次进行健全性检查。

注意：您必须在特权EXEC模式（启用模式）下发出debug sanity命令。 尽管此命令使用一些CPU容量，但它不会显着影响路由器的功能。与其他debug命令一样，debug sanity不会保存在配置中。因此，此命令在系统重新启动后将无法继续运行。

注意：要禁用健全性检查，请使用特权EXEC命令undebug sanity。)

- 已分配缓冲区

系统缓冲泄漏

本节讨论系统缓冲区泄漏。

以下是show buffers命令的输出示例，该命令指示一个系统缓冲池中出现缓冲区泄漏：

Middle buffers, 600 bytes (total 20825, permanent 180):

286 in free list (20 min, 400 max allowed)

89122311 hits, 99597 misses, 133679 trims, 154324 created

2247 failures (0 no memory)

此show buffers命令输出指示中间缓冲区池中出现缓冲区泄漏。路由器中总共有20825个中间缓冲区，可用列表中只有286个缓冲区。这意味着某些进程会获取所有缓冲区，但不会返回缓冲区。

此类缓冲区泄漏的其他症状是池处理器或输入/输出(I/O)的“%SYS-2-MALLOCFAIL”错误消息（基于平台）。

使用以下命令确定缓冲区泄漏的源：

- show buffers old(仅在启用调试健全性时使用此命令。

注意：在大多数Cisco IOS软件版本中都隐藏了debug sanity命令。启用debug sanity后，系统中使用的每个缓冲区在分配时都会进行健全性检查，释放时会再次进行健全性检查。

注意：您必须在特权EXEC模式（启用模式）下发出debug sanity命令。 尽管此命令使用一些CPU容量，但它不会显着影响路由器的功能。与其他debug命令一样，debug sanity不会保存在配置中。因此，此命令在系统重新启动后将无法继续运行。

注意：要禁用健全性检查，请使用特权EXEC命令undebug sanity。)

- show buffers pool [pool name] [packet/header]

- 已分配缓冲区

故障排除提示

缓冲区泄漏是Cisco IOS软件错误。要修复已知的缓冲区泄漏错误，请升级到版本系列中的最新版本。例如，如果您当前运行Cisco IOS软件版本11.2(14)，请升级到最新的11.2(x)映像。如果这不起作用，或者如果无法升级路由器，请联系Cisco TAC，并向工程师提供相关show buffers命令的输出和show tech-support命令的输出。

以下是一些提示，可帮助您识别导致缓冲区泄漏的数据包：

- 当检测到缓冲区泄漏时，请使用关联的show buffers命令在使用如此多缓冲区的数据包中查找模式。

- 当您确定数据包类型时，请尝试提出防止泄漏的解决方案（例如，使用访问列表过滤这些数据包）。

以下是相关show命令的输出示例：

Router#show interface ethernet 0/0

Ethernet0/0 is up, line protocol is up

Hardware is AmdP2, address is 0050.3ee8.4060 (bia 0050.3ee8.4060)

Internet address is 10.200.40.37/22

MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set, keepalive set (10 sec)

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:51, output 00:00:08, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 76/75, 1250 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

15686 packets input, 2872866 bytes, 0 no buffer

Received 15342 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 input packets with dribble condition detected

10352 packets output, 1031158 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 2 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Router#show buffers old

Header  DataArea   Pool  Rcnt   Size  Link   Enc     Flags   Input  Output

80F09828   1A00084  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F09A34   1A001C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F09C40   1A00304  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F09E4C   1A00444  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A058   1A00584  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A264   1A006C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A470   1A00804  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A67C   1A00944  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A888   1A00A84  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0AA94   1A00BC4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0ACA0   1A00D04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0AEAC   1A00E44  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B0B8   1A00F84  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B2C4   1A010C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B4D0   1A01204  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B6DC   1A01344  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B8E8   1A01484  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0BAF4   1A015C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0BD00   1A01704  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0BF0C   1A01844  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0C118   1A01984  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0C324   1A01AC4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0C530   1A01C04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0C73C   1A01D44  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F5F644   1B9B0A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF118   1B78604  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF324   1B78744  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF530   1B78884  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF73C   1B789C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF948   1B78B04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDFB54   1B78C44  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDFD60   1B78D84  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDFF6C   1B78EC4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0178   1B79004  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0384   1B79144  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0590   1B79284  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE079C   1B793C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE09A8   1B79504  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0BB4   1B79644  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0DC0   1B79784  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0FCC   1B798C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE11D8   1B79A04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE13E4   1B79B44  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE15F0   1B79C84  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE17FC   1B79DC4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE1A08   1B79F04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE1C14   1B7A044  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE1E20   1B7A184  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE202C   1B7A2C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE2238   1B7A404  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81107F40   1B9B1E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110814C   1B9B324  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108358   1B9B464  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108564   1B9B5A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110897C   1B9B824  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108B88   1B9B964  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108D94   1B9BAA4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108FA0   1B9BBE4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811093B8   1B9BE64  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811095C4   1B9BFA4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811097D0   1B9C0E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811099DC   1B9C224  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81109DF4   1B9C4A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110A000   1B9C5E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110A20C   1B9C724  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110A418   1B9C864  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121364   1B9CC24  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121570   1B9CD64  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121988   1B9CFE4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121B94   1B9D124  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121FAC   1B9D3A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811221B8   1B9D4E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811225D0   1B9D764  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811227DC   1B9D8A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811229E8   1B9D9E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81122BF4   1B9DB24  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

Router#show buffers old header

Buffer information for Small buffer at 0x80F09828

data_area 0x1A00084, refcount 1, next 0x0, flags 0x201

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

if_input 0x80F57BE0 (Ethernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 0x4CDFC58, outputtime 0x0, oqnumber 65535

datagramstart 0x1A000CA, datagramsize 54, maximum size 260

mac_start 0x1A000CA, addr_start 0x1A000CA, info_start 0x0

network_start 0x1A000D8, transport_start 0x0

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

Buffer information for Small buffer at 0x80F09A34

data_area 0x1A001C4, refcount 1, next 0x0, flags 0x201

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

if_input 0x80F57BE0 (Ethernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 0x4CDFAA0, outputtime 0x0, oqnumber 65535

datagramstart 0x1A0020A, datagramsize 54, maximum size 260

mac_start 0x1A0020A, addr_start 0x1A0020A, info_start 0x0

network_start 0x1A00218, transport_start 0x0

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

Buffer information for Small buffer at 0x80F09C40

data_area 0x1A00304, refcount 1, next 0x0, flags 0x201

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

if_input 0x80F57BE0 (Ethernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 0x4CDF8D7, outputtime 0x0, oqnumber 65535

datagramstart 0x1A0034A, datagramsize 54, maximum size 260

mac_start 0x1A0034A, addr_start 0x1A0034A, info_start 0x0

network_start 0x1A00358, transport_start 0x0

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

....

Router#show buffers input-interface ethernet 0/0

Header  DataArea   Pool  Rcnt   Size  Link   Enc     Flags   Input  Output

80F09828   1A00084  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F09A34   1A001C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F09C40   1A00304  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F09E4C   1A00444  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A058   1A00584  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A264   1A006C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A470   1A00804  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A67C   1A00944  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0A888   1A00A84  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0AA94   1A00BC4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0ACA0   1A00D04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0AEAC   1A00E44  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B0B8   1A00F84  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B2C4   1A010C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B4D0   1A01204  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B6DC   1A01344  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0B8E8   1A01484  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0BAF4   1A015C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0BD00   1A01704  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0BF0C   1A01844  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0C118   1A01984  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0C324   1A01AC4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0C530   1A01C04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F0C73C   1A01D44  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80F5F644   1B9B0A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF118   1B78604  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF324   1B78744  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF530   1B78884  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF73C   1B789C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDF948   1B78B04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDFB54   1B78C44  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDFD60   1B78D84  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FDFF6C   1B78EC4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0178   1B79004  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0384   1B79144  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0590   1B79284  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE079C   1B793C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE09A8   1B79504  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0BB4   1B79644  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0DC0   1B79784  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE0FCC   1B798C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE11D8   1B79A04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE13E4   1B79B44  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE15F0   1B79C84  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE17FC   1B79DC4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE1A08   1B79F04  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE1C14   1B7A044  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE1E20   1B7A184  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE202C   1B7A2C4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

80FE2238   1B7A404  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81107F40   1B9B1E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110814C   1B9B324  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108358   1B9B464  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108564   1B9B5A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110897C   1B9B824  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108B88   1B9B964  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108D94   1B9BAA4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81108FA0   1B9BBE4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811093B8   1B9BE64  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811095C4   1B9BFA4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811097D0   1B9C0E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811099DC   1B9C224  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81109DF4   1B9C4A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110A000   1B9C5E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110A20C   1B9C724  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

8110A418   1B9C864  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121364   1B9CC24  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121570   1B9CD64  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121988   1B9CFE4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121B94   1B9D124  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81121FAC   1B9D3A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811221B8   1B9D4E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811225D0   1B9D764  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811227DC   1B9D8A4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

811229E8   1B9D9E4  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

81122BF4   1B9DB24  Small     1     54    11    11       201   Et0/0    None

Router#show buffers address 81122BF4 dump

Buffer information for Small buffer at 0x81122BF4

data_area 0x1B9DB24, refcount 1, next 0x0, flags 0x201

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

if_input 0x80F57BE0 (Ethernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 0x4CE2BFC, outputtime 0x0, oqnumber 65535

datagramstart 0x1B9DB6A, datagramsize 54, maximum size 260

mac_start 0x1B9DB6A, addr_start 0x1B9DB6A, info_start 0x0

network_start 0x1B9DB78, transport_start 0x0

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

01B9DB20: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DB30: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DB40: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DB50: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DB60: 00000000 00000000 0000FFFF FFFFFFFF  ................

01B9DB70: 006009C3 F9FE0028 FFFF0028 0001BE20  .`.Cy~.(...(..>

01B9DB80: 0040FFFF FFFFFFFF 0453BE20 00400060  .@.......S> .@.`

01B9DB90: 09C3F9FE 04530001 00000040 06000200  .Cy~.S.....@....

01B9DBA0: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DBB0: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DBC0: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DBD0: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DBE0: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DBF0: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DC00: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DC10: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

01B9DC20: 00000000 00                          .....

Router#

如果无法识别缓冲区中的模式，请捕获show命令(例如show buffers old)的输出，并将其保存到文件（例如buffers.log）。 然后，尝试在UNIX“grep”实用程序或类似工具的帮助下隔离模式。

grep linktype buffers.log

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype  0   (None), enctype  0         (None), encsize  0, rxtype 0

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7

...

!--- Here you can clearly see a lot of NOVELL-related buffers.

!--- The problem seems to be with the IPX packets.

!--- You can check this through the wc -l (to count lines) command on a UNIX system.

grep linktype buffers.log | wc -l

175

grep linktype buffers.log | grep NOVELL-ETHER | wc -l

153

!--- 153 out of 175 old buffers are IPX packets. Try to find out what

!--- type of packets they are with another grep command:

grep socket buffers.log

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453

...

!--- There are Broadcasts to socket 453, protocol 01...

!--- Those are IPX RIP packets.

!--- Disable IPX RIP, or use IPX EIGRP instead, until a bug fix is available.

小结：

- 验证您是否有缓冲区泄漏。

缓冲区泄漏通常被误解为流量突发（许多数据包由于配置不正确或功能不受支持而进入进程交换）或攻击。

- 缓冲区泄漏是Cisco IOS软件错误。解决此问题的最佳解决方案是将Cisco IOS软件升级到最新版本。

- 如果此操作失败，请联系Cisco TAC，并向工程师提供相关的show buffers和show tech-support命令的输出。

相关信息

- 缓冲区调节

- 排除内存问题

- 技术支持 - Cisco Systems