目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

使用授权码进行国际呼叫

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何使用接入代码配置和拨打国际呼叫。

先决条件

要求

需要具有访问admin.webex.com权限的完整管理员才能配置文档中提到的设置。

- 必须是Webex Calling组织

- 必须配置Webex呼叫计划

使用的组件

本文档不限于特定硬件或软件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

要配置使用授权码的国际呼叫，请执行以下步骤。

1.登录admin.webex.com并导航到“位置”。选择要启用国际呼叫的位置。

2.向下滚动至“呼叫处理权限”，然后选择“外发呼叫权限”。

3.在此选项下，定位至“国际呼叫”，在下拉列表下选择更适合组织需要的选项。

4.选择“允许”，将自动允许所有拨打的国际呼叫。

使用授权码进行国际呼叫

当您选择需要授权码的选项时，需要完成其他步骤。

1.在“授权码”部分下选择“管理授权码”，添加用户在国际拨号时使用的代码。

示例

说明>致电非洲

代码> 1234

代码可以是2-6个数字。

验证

验证配置是否工作正常，用户是否可以使用授权码进行国际拨号。

- 首先拨打国际号码。

- 播放音频以输入授权码，然后按下#键。

- 要求用户输入管理员配置的相同授权码。系统会播放第二个音频，告知您是否接受音频代码或授权码。

- 一旦接受，就会播放建立呼叫的振铃器。

故障排除

要排除的故障：

1)如果授权码未被接受。

>请联系管理员为您提供正确的代码

>请求管理员删除旧代码并重新添加一个新代码

2)国际呼叫失败

>此故障的最常见原因是呼叫被设置为外发呼叫权限下的“阻止”。