目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

步骤

验证

故障排除

简介

本文档介绍在Cisco Unity Connection(CUC)中更改默认应用管理员用户的过程。

先决条件

要求

思科建议您了解CUC。

使用的组件

本文档中的信息基于CUC 8.x及更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

步骤

要更改默认应用管理员用户名，请完成以下步骤：

步骤1.从Unity Connection数据库检索默认应用程序管理员用户的objectID。

admin:run cuc dbquery unitydirdb select name, value from vw_configuration where name='DefaultAdministrator'

name                  value

--------------------  ------------------------------------

DefaultAdministrator  03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e

步骤2.检索与默认应用程序管理员objectID关联的别名。

admin:run cuc dbquery unitydirdb select alias,objectid from vw_user where objectid='03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e'

alias  objectid

-----  ------------------------------------

admin  03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e

步骤3.更新默认应用程序管理员用户的只读标志，使其可编辑。

admin:run cuc dbquery unitydirdb update tbl_user set readonly='0' where objectid='03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e'

Rows: 1

步骤4.更新Unity Connection数据库中的默认应用程序管理员用户和smtpaddress(pmailname@domain)。选择所需的用户名。在本例中，管理员更新为cucadmin。

admin:run cuc dbquery unitydirdb execute procedure csp_usermodify(pobjectid='03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e',palias='cucadmin',pdisplayname='cucadmin',pmailname='cucadmin')

Rows: 0

步骤5.从Cisco CallManager(CCM)数据库检索默认应用程序管理员名称和密码。

admin:run sql select name, pkid from applicationuser

name                pkid

=================== ====================================

admin               06bae444-79f0-34bc-0b73-042e90ad941b

CCMSysUser          ffd322cd-a1c9-48ce-b23f-6d9475e3547e

WDSysUser           a3d8edb3-8dcd-4e70-a662-dc9afa7f81d3

CCMQRTSysUser       a024f7be-4f36-4373-80dc-a45cb4b891b9

IPMASysUser         d0b9ceb0-d752-46df-96b6-68d37aed70eb

WDSecureSysUser     aaecf22c-ba36-4afd-a8b1-85fb4f02c04f

CCMQRTSecureSysUser 3f2bd34b-c7a1-4b04-a6d4-f75c24c05782

IPMASecureSysUser   bd18e867-2c47-4a60-8740-83c36f178e99

TabSyncSysUser      826888c4-ef7b-48ea-99ba-a86de6c3b369

CUCService          c06dd551-7d3a-4d85-bae9-c450ff03b151

注意：当使用新的应用程序管理员用户名重建CUC服务器并在系统上执行灾难恢复系统(DRS)恢复时，CUC数据库将使用旧用户名更新。但是，CCM数据库仍具有新用户名。

步骤6.如果条目不同，请使用新的应用程序管理员用户更新CCM数据库。

admin:run sql update applicationuser set name='cucadmin' where pkid='06bae444-79f0-34bc-0b73-042e90ad941b'

Rows: 1

步骤7.更改应用管理员用户密码。

admin:utils cuc reset password cucadmin

Enter password:

Re-enter password:

cucadmin

09/10/2016 07:46:00.012 : Update SUCCEEDED

步骤8.确认默认应用管理员用户的Web身份验证加密类型为4（Credentialtype 3表示Web应用密码）。

admin:run cuc dbquery unitydirdb select credentialtype,credentials,encryptiontype,objectid from vw_credential where userobjectid='03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e'

credentialtype  credentials                                                       encryptiontype  objectid

--------------  ----------------------------------------------------------------  --------------  ------------------------------------

3               06ab0cd9a8d8bcc1d7ff4999a2e42cbaebc0f5b2a4e87d27cca8b6dcfa351d73  4               6e871c82-e512-43f9-8134-211324ce2716

4               57346139caa53dab4f0eb08f18f70e20527e65fb                          3               f54833e7-8fc3-4e6e-8987-b12417f8d440

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。