目录

简介

问题

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍在采用E7处理器的统一计算系统(UCS)平台上遇到的问题，其中开放虚拟化存档(OVA)模板加载但主机不启动。

问题

运行带E7处理器的UCS平台的系统有时遇到在加载OVA模板后主机无法启动的问题。此故障会生成以下错误消息：

An error was received from the ESX host while powering on VM VaderServer1.

Failed to power on VM.

Could not power on VM : CPU min outside valid range.

Group host/user: Invalid CPU allocation requested for VM vmm0:VaderServer1.

(min: 5060 mhz, max: -1, minLimit: -1, shares: -3)

解决方案

在版本8.6(2)及更高版本中，OVA中包含中央处理器单元(CPU)预留。CPU预留数量基于Xeon 7500处理器，当在E7处理器上运行时，该处理器比虚拟CPU上可用的周期高。实验室测试已确定，2.4 GHz E7处理器与2.53 GHz Xeon 7500处理器的性能相同；因此，您可以在运行于E7处理器的虚拟机上手动更改5,000、10,000或20,000部署选项的保留编号。

1. 在VMware vSphere客户端中，选择创建虚拟机的主机。

2. 单击“CPU Chore(CPU)”下的“Summary（摘要）”。注意一个虚拟CPU的可用CPU周期（以GHz为单位）。

3. 关闭部署OVA模板的虚拟机。

4. 在vSphere客户端的左窗格中，右键单击虚拟机的名称，然后选择“编辑设置”。

5. 在“虚拟机属性”对话框中，选择“资源”选项卡。

6. 在“设置”列中，选择CPU。

7. 在资源分配下，在保留文本框中，输入新的保留值（CPU数乘以可用CPU周期（以GHz为单位），表示一个虚拟CPU，如步骤2所确定）。

8. 单击OK关闭“Virtual Machine Properties”对话框。

9. 打开虚拟机电源。

相关信息

- Unity Connection版本8.6.2

- Unity Connection版本9.x

- Unity Connection版本8.6.2的OVA模板详细信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems