目录

简介

步骤

相关信息

简介

本文档介绍如何在连接管理中更新简单邮件传输协议(SMTP)域名。此域对统一消息传送和数字网络有影响。

Unity Connection能够作为SMTP客户端和SMTP服务器执行。默认情况下，SMTP域名设置为安装的第一个节点的完全限定域名(FQDN — 主机名，附加DNS域名（如果适用）)(Fully Qualified Domain Name)。在某些情况下，可能需要将SMTP域名从默认值更改。为确保每个连接位置都有唯一的SMTP域，并且此域与公司电子邮件域不同，可能需要执行此操作。

步骤

如果您当前设置了数字网络，则为了更改集群的SMTP域，必须将其从网络中删除。在将其添加回数字网络之前，请完成以下步骤：

1. 检查所有远程位置，以验证要更改的位置（集群）是否不再出现在以下任一列表中：

- 连接管理>网络>链路>站内链路

- 连接管理>网络>链路>站点间链路

2. 一旦位置不再显示在远程群集中，请完成以下步骤以更改SMTP域：

1. 转到Unity Connection Administration网页。

2. 选择System Settings > SMTP Configuration > Server。

3. 单击“更改SMTP域”。更新域名并单击“保存”。

4. 系统将提示您重新启动这些服务：连接会话管理器、连接消息传输代理和连接SMTP服务器。

5. 如果在集群中，请重新启动两台服务器上的连接会话管理器和连接SMTP服务器（邮件传输代理[MTA]仅在主节点上运行）。

3. 如果适用，请重新添加站内和站间链接。

注意：确保Cisco Unity Connection的SMTP域与公司电子邮件域不同，以避免Cisco Unity Connection的邮件路由问题。

相关信息

- 邮件路由如何通过SMTP域名工作

- 技术支持和文档 - Cisco Systems