目录

简介

每台服务器的消息分钟数

在UC中添加邮件存储

简介

本文档介绍有关Cisco Unity Connection(UC)上邮件存储的补充信息，并尽可能参考当前文档。

每台服务器的消息分钟数

您可能希望了解UC服务器可以容纳的邮件数量。许多客户决定迁移至虚拟平台。有关G-711编解码器的近似消息存储的详细信息（以分钟为单位），请参阅Cisco Unity Connection 9.x支持的平台列表Cisco文章的“当前发货连接9.x服务器的虚拟平台重叠规格”部分。

如果运行媒体融合服务器(MCS)并想要类似信息，请参阅Cisco Unity Connection 9.x支持的平台列表中的当前发货平台重叠 <x>服务器或之前发货的平台重叠<x>服务器部分，并找到您的特定硬件。

注意：本节介绍的文档包括标有“近似消息存储”、“G-711编解码器”、“分钟”的表数据，其中列出了以分钟为单位的近似消息存储。

在UC中添加邮件存储

在UC中，您最多可以有五个邮件商店；默认情况下有一个，您最多可以再添加四个。为了优化性能，会创建其他邮件存储。

注意：请务必了解，在添加更多邮件库时，您不会为邮件创建更多空间，只会优化具有大量邮箱的服务器的性能。

思科建议您的邮件存储中不超过5,000个用户。此建议记录在Cisco Unity Connection 9.x中管理邮箱存储的Cisco Unity Connection 9.x文章的“在Cisco Unity Connection 9.x中创建邮箱存储”部分。文章还介绍如何创建其他邮件存储。

有关UC中多个邮件存储的详细信息，请参阅Cisco Unity Connection 9.x中多个邮箱存储的工作方式。Cisco Unity Connection 9.x中的Managing Mailbox Stores部分。请注意，本文节选部分有以下问题：

另一个邮箱存储数据库，用于获取保存在该邮箱存储中的语音留言信息。该数据库平均为10,000个用户（或约1.25 GB）每封约40条消息。（当前用于连接的数据库应用程序在创建数据库后无法动态调整其大小。）

节选中提到的1.25 GB用于表行，以存储到UC上其他位置存储的用户消息的映射；它不指用于存储用户消息的数据库大小。