目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

配置 CUCM

配置CUSM

将CUCM与CUSM集成

配置SRST网关/CME

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何配置思科统一可存活远程站点电话(SRST)管理器(CUSM)以与思科统一通信管理器(CUCM)集成。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科Call Manager Express(CME)

- CUCM

- CUSM

- SRST

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 从开放式虚拟化应用(OVA)模板安装的CUSM

- CUCM 8.6版或更高版本

- CME 8.6版或更高版本

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

背景信息

CUSM作为思科增强型可存活远程站点电话(E-SRST)解决方案的一部分运行。

SRST和E-SRST解决方案在临时广域网中断期间在远程分支站点提供电话功能，从而阻止中心站点和分支站点之间的通信。

配置

本节介绍如何配置CUSM及相关组件以与CUCM集成。

注意：使用命令查找工具（仅限注册用户）可获取有关本部分所使用命令的详细信息。

配置 CUCM

要配置CUCM以与CUSM集成，请完成以下步骤：

1. 登录CUCM。

2. 创建应用用户，并分配标准AXL API访问角色：

3. 输入show network eth0命令以验证CUCM是否通过完全限定域名(FQDN)(如CCMpub.cisco.com)定义。 CUCM服务器必须通过FQDN定义。

4. 确保为CUCM主机名或IP地址配置了正向和反向查找的CUCM点所在的域名系统(DNS)服务器。否则，与CUSM的集成将失败。

5. 在CUCM上配置设备池，以便CUSM可以检索与设备池关联的SRST引用并相应地调配站点。

配置CUSM

要配置CUSM，请完成以下步骤：

1. 导航至CUSM设置向导并定义全局SRST管理器设置：

1. 定义语音邮件引导设置首选项，然后单击下一步。

2. 选择是否要通过传输层安全(TLS)集成SRST管理器和分支站点路由器，然后单击完成。

2. 导航至“系统”>“域名系统设置”。

3. 添加DNS服务器。
注意：确保DNS服务器具有CUCM主机名或IP地址的正向和反向条目。

4. 添加SRST管理器的主机名和域。

5. 单击 Apply。

6. 配置网络时间协议(NTP)设置。
注意：此步骤在此时为可选步骤，因为集成后可以更改。

7. 单击受信任TLS(传输层安全)证书。

8. 将tomcat.pem或tomcat.der证书从CUCM复制到CUSM，以便通过管理XML层(AXL)成功集成两者。 TLS证书可以直接从CUCM复制和粘贴，也可以从CUCM下载文件并手动将其上传到CUSM。
注意：如果复制/粘贴证书，请使用tomcat.pem证书。如果选择手动上传证书，请使用tomcat.der证书。

9. 确保证书具有正确的公用名(CN);应包括主机名和域名：

如果CN未反映主机名和域名，您很可能会遇到以下错误：

将CUCM与CUSM集成

要将CUCM与CUSM集成，请完成以下步骤：

1. 在CUSM中，单击Configure，然后选择Central Call Agents。

2. 输入CUCM服务器的主机名/IP地址。

3. 输入您在CUCM上创建的应用用户的用户名和密码。

4. 输入CUCM集群信息。
注意：此时还可以选择添加Publisher和Subscriber服务器。

5. 根据CUSM配置计划，CUSM将通过AXL轮询CUCM以获取任何配置更改或更新。

6. 启用CUCM。

注意：虽然可以添加发布服务器和订用服务器，但CUSM不会与这两台服务器交换保持连接。只有当您强制尝试检索SRST引用或CUSM上配置的时间表要求其联系CUCM时，它才尝试联系服务器。

配置SRST网关/CME

CUSM能够将站点调配为：

- E-SRST

- 仅SRST(call-manager-fallback)

- 您配置的自定义模板

要配置SRST网关/CME，请完成以下步骤：

1. 启用HTTP网关以充当服务器（IP HTTP服务器）。

2. 配置Telnet或安全外壳(SSH)。

注意：如果在网关和CUSM之间使用TLS，则必须配置SSH。

CUSM根据您对站点的调配选择（仅SRST、E-SRST或基于自定义模板）完成其余配置。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。