目录

简介

启用跟踪日志

从GUI

从CLI

跟踪日志收集

从GUI

从CLI

从公共文件系统(PFS)

SIP消息日志记录

日志存储信息

CUSP 9.0及更高版本

低于9.0的CUSP版本

CUSP版本10.2.1上的日志收集

相关信息

简介

本文档介绍思科统一SIP代理(CUSP)中可用于启用和收集跟踪日志的各种选项。可从GUI或CLI启用和收集跟踪。本文档详细说明了每个步骤。

启用跟踪日志

从GUI

1. 登录CUSP GUI(http://<CUSP Module的IP地址>/)。

2. 导航至故障排除<跟踪。

3. 选中Enable Tracing框，然后选择所需的组件以排除故障并将级别设置为调试。

4. 进行所需的更改后，单击Update。

从CLI

1. 访问CUSP模块并进入CUSP模式。

Router#service-module sM 2/0 session

Trying 10.106.122.8, 2131 ... Open

CUSP# cusp

CUSP(cusp)#

2. 要启用跟踪，请执行trace enable命令：

CUSP(cusp)# trace enable

3. 选择所需的CUSP组件并将跟踪级别设置为调试。

4. 您需要重复上述命令以启用多个组件的调试。

5. 您可以使用show trace options命令查看当前跟踪设置。

跟踪日志收集

从GUI

1. 登录到CUSP GUI。

2. 导航到故障排除>日志文件。这将显示收集的日志。您可以查看或下载文件。

注意:CUSP版本8.5(5)及更高版本提供从GUI清除日志缓冲区的选项。如果CUSP版本早于版本8.5(5)，则必须使用CLI手动清除日志。

3. 要使用CLI清除日志，请输入以下命令：

CUSP(cusp)# clear trace log

从CLI

1. 使用此命令可显示日志的内容：

2. 按CTRL+C以中断滚动。

3. 使用show trace log | p命令逐页显示跟踪输出。

从公共文件系统(PFS)

有另一种方法可以收集跟踪日志。这是来自PFS，PFS是CUSP运行的文件系统。可以使用FTP访问PFS。

1. 创建用户名并向此用户分配PFS权限。

2. 使用上一步中定义的凭证访问此URL。可以下载包含跟踪日志的.log文件。ftp://<IP of CUSP>/cusp/log/trace/

SIP消息日志记录

除了前面部分中提到的跟踪日志之外，CUSP中还提供会话发起协议(SIP)消息日志。此日志仅显示进出CUSP的SIP消息。您可以从GUI启用SIP消息日志。

1. 导航到故障排除> SIP消息日志>控制。

2. 要查看SIP消息日志，请导航到故障排除> SIP消息日志>搜索呼叫。

注意：要查看CUSP如何处理SIP方法（例如路由表和规范化），需要跟踪日志。

日志存储信息

CUSP 9.0及更高版本

在CUSP版本9（虚拟CUSP）及更高版本中，日志缓冲区大小可增加至5 GB。在此版本中，您可以调配磁盘空间以存储日志和日志文件数。

这是将日志大小设置为5 GB并将文件计数设置为500的配置。

Cisco建议每个日志文件必须为10 MB才能获得更好的性能。

低于9.0的CUSP版本

在CUSP的较旧版本中，日志缓冲区大小设置为200MB。在CUSP 8.5.8及更高版本中，您可以使用trace logsize命令将其增大到最多5Gb:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cusp/rel8_5/cli_commands/cli_commands/cusp_exec_cmds.html#63802

CUSP版本10.2.1上的日志收集

在版本10.2.1中，对日志旋转存在软件限制。

如果在CUSP版本10.2.1上缓冲区已满，则不会写入新日志。

Cisco Bug ID CSCvs47162    有关此缺陷修复程序，请参阅10.2.1v1版本说明。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cusp/rel10_2/releasenotes/cusprn102.html#Cisco_Concept.dita_4e7c4d6b-10ed-4bcf-901c-019500ba20c7

此问题已在10.2.1 v1或更高版本的补丁上修复。

升级到v1或更高版本后，由于SFTP（PFS用户）不会反映在最新日志中，因此收集最新日志仅使用CLI或GUI。

通过CLI收集日志：

1.使用命令“show logs”显示最新的日志文件

2.将文件复制到SFTP服务器

CUSP# copy log <logfilename> url sftp://<username>:<password>@<ftphost>/path/to/filename

通过GUI收集日志：

CUSP GUI:故障排除> Cisco Unified SIP Proxy >日志文件>下载日志文件

如果用户在缓冲区已满之前安装新的vCUSP并升级到版本10.2.1v1或更高版本，则可以通过任何日志收集机制收集日志，并且不会遇到问题。

相关信息

- CUSP配置示例

- 技术支持和文档 - Cisco Systems