目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

简介

本文档介绍如何在Cisco Unified Attendant Console高级客户端中更改显示语言。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco Unified Attendant Console Advanced

使用的组件

- Cisco Unified Attendant Console高级客户端14.0.2

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

Cisco Unified Attendant Console高级客户端支持多种显示语言，以适应在不同区域或语言环境中工作的操作员。

安装应用后，有两种不同的方法可以更改显示语言：

1. 修改应用程序文件。

2. 重新安装应用程序并选择所需的语言。

配置

步骤1.从Attendant Console Client退出。

步骤2.打开Windows文件探索并导航到路径“%ProgramData%\Cisco\CUACA”。 默认情况下，ProgramData用作隐藏文件夹。

步骤3.在文本编辑器中打开OPR.cfg文件。

步骤4.将DefaultLanguage="English"修改为所需的语言值并保存更改。下表列出了语言信息：

Operator CFG文件

语言（区域设置）

阿拉伯语

阿拉伯语(沙特阿拉伯)

简体中文

中文（中国）[简体中文]

繁体中文

中文（台湾）[繁体中文]

丹麦语

丹麦语

荷兰语

荷兰语（荷兰）

英语

英语

法语

法语（巴黎语）

德语

德语

意大利语

意大利语

日语

日语

韩语

韩语

葡萄牙语

葡萄牙语(葡萄牙)

俄语

俄语

西班牙语

西班牙语（繁体）

瑞典语

瑞典语

步骤5.打开Attendant Console客户端。