目录

简介

问：如何将思科IM&P节点名称从主机名更改为FQDN

A.

简介

本文档介绍如何将思科IM&P主机名更改为FQDN。您需要更改为FQDN以便Jabber客户端接受IM&P证书颁发机构(CA)签名证书。

作者：思科TAC工程师Nenos Nicko。

问：如何将思科IM&P节点名称从主机名更改为FQDN

A.

1. 如果IM&P发布服务器发生更改，请将其作为所有其他群集上的群集间对等体删除。

2. 检查每个集群中发布方节点的IM&P管理GUI，以验证是否显示警报以重新启动Cisco XCP路由器。如果是，请在指定节点上重新启动XCP路由器。

3. 导航至Cisco Unified Communication Manager Administration > System > Presence Redundancy Groups页，并在每个Cisco Unified Presence子集群上禁用High Availability。

4. 导航至Cisco Unified Serviceability > Tools > Service Activation页面，并按此顺序在每个Cisco Unified Presence节点上停用这些服务：

- 思科SIP代理

- 思科在线状态引擎

- 思科XCP文本会议管理器

- 思科XCP Web连接管理器

- 思科XCP连接管理器

- 思科XCP SIP联合连接管理器

- Cisco XCP XMPP联合连接管理器（如果激活）

- Cisco XCP消息存档器（如果激活）

- Cisco XCP目录服务（如果激活）

- Cisco XCP文件传输管理器（如果激活）

- Cisco XCP身份验证服务

5. 在Cisco Unified Serviceability > Tools > Control Center - Network Services页面上，并停止每个Cisco Unified Presence节点上的Cisco XCP路由器服务。

6. 导航至Cisco Unified Communication Manager Administration > System > Server页，以根据集群中的每个IM&P节点更改节点名称。

- 将IM&P节点的主机名修改为IM&P节点的FQDN的Fully Qualified Domain Name/IP Address字段

- 点击保存

- 单击OK以显示任何警告弹出窗口

7. 打开群集中IM&P发布服务器节点的管理CLI，以重新启动数据库复制以确保更改生效。

- 运行此指令：utils dbreplication reset all

- 这可能需要一段时间，才能在群集中再次完全建立复制

- 要验证复制是否已完全建立，请运行以下命令：utis dbreplication runtimestate

下图显示此命令的输出：

- 当所有节点显示复制状态为“已连接”，复制设置值为“(2)安装完成”时，复制将完全建立。

- 如注释中所述，复制完全重新建立可能需要一段时间。

- 时间长度取决于数据库中的数据量。

- 持续运行utils dbreplication runtimestate ，直到您看到映像中列出的正确状态。

注意：如果复制设置值显示(4)，则复制方面存在需要进一步调试的问题。

- 复制在发布服务器上显示为完成后，验证是否在所有订阅服务器节点上都完成复制。

- 在用户节点上登录管理CLI并持续运行utils dbreplication runtimestate ,直到您看到映像中列出的正确状态。

注意：在用户节点上，最后一列中不会出现“Setup Completed”等文本。

- 此列的所有行中的值(2)表示完成。

警告：在复制再次完全建立并显示为已在集群中的所有节点上完成之前，请勿继续下一步。

8. 导航至Cisco Unified Serviceability > Tools > Control Center - Network Services页，并在每个Cisco Unified Presence节点上启动Cisco XCP路由器服务。

9. 导航至Cisco Unified Serviceability > Tools > Service Activation页，然后按此顺序在每个Cisco Unified Presence节点上重新激活这些服务：

- 思科SIP代理

- 思科在线状态引擎

- 思科XCP文本会议管理器

- 思科XCP Web连接管理器

- 思科XCP连接管理器

- 思科XCP SIP联合连接管理器

- Cisco XCP XMPP联合连接管理器（如果之前激活）

- Cisco XCP消息存档器（如果之前激活）

- Cisco XCP目录服务（如果之前激活）

- Cisco XCP文件传输管理器（如果激活）

- Cisco XCP身份验证服务

10. 导航至Cisco Unified Communication Manager Administration > System > Presence Redundancy Groups页面，并在每个Cisco Unified Presence子集群上再次启用高可用性。

11. 导航到其他群集间对等体的发布方节点上的“在线状态” — >“群集间”页，然后重新添加刚更新的节点的对等项条目，这次使用新的主机名。

12. 导航至Cisco Unified Presence Administration > Presence > Inter-Clustering页面，以确保所有集群间对等体都处于启用状态。如果“Certificate Status（证书状态）”视图中存在任何错误，请执行以下步骤：

- 单击“强制手动同步”按钮

- 确保同时检查重新同步对等体的Tomcat证书

- 单击 OK

- 等待集群间对等体状态刷新，查看证书状态现在是否安全。

现在，程序已完成。如注释中所述，此更改完全推送到其他群集上的节点可能需要60分钟。