目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

配置DNS服务器

配置CUCM服务器

配置IM & Presence服务器

信号路径

验证

故障排除

简介

本文档介绍使用IM & Presence的域名系统服务器(DNS SRV)记录配置Cisco Unified Communications Manager(CUCM)SPA接口处理器(SIP)中继。

为了实现高可用性，在CUCM的IM & Presence发布中继中配置了多个IM & Presence服务器节点目标。在SIP中继配置中最多可添加16个目标IP地址。但是，管理员更喜欢使用SRV记录而不是IP地址，因为SRV记录更易于管理。SRV记录填充在DNS服务器中，因此当您将SIP中继目标指向DNS SRV记录时，可实现集中管理。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- DNS SRV

- 思科即时消息和在线状态服务器

- Cisco Unified Communications Manager

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Active Directory 2008及更高版本

- CUCM版本10

- IM & Presence服务器版本10

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

注意：使用命令查找工具（仅限注册用户）可获取有关本部分所使用命令的详细信息。

配置DNS服务器

要配置DNS服务器，请完成以下步骤：

1. 在主DNS域下创建两个DNS子域 — 一个域将被来自CUCM服务器的SRV查询使用，第二个域将被IM & Presence服务器查询。
在本示例中，在测试实验室中创建了CUCM和IM & Presence子域以进行演示。

2. 在DNS服务器中以以下完全相同的格式添加这些SRV条目：

- _sip._tcp.subdomain1.domain

- _sip._tcp.subdomain2.domain

在测试实验中，域包括：

- _sip._tcp.cup.ccie.com

- _sip._tcp.cucm.ccie.com

3. 检验SRV是否可从网络解析。DNS服务器IP地址和域名应在统一通信服务器中配置。
要从Microsoft Windows命令提示符验证SRV查找，请输入nslookup命令。

nslookup

set type=srv

sip._tcp.cup.domain.com

例如，请参阅以下代码示例：

配置CUCM服务器

要配置CUCM服务器，请完成以下步骤：

1. 在CUCM中创建SIP中继。在SIP中继的目标地址字段中添加SRV记录，如下所示：

注意：此处应仅添加SRV记录的subdomain.domain部分。当CCM服务生成请求时，会将_sip._tcp前缀添加到SRV请求。

2. 保存SIP中继配置。

3. 重置SIP中继。现在，CUCM服务器将DNS SRV查询转发到DNS服务器，如下所示。

4. 在CCM Service Parameter配置页中，将SIP中继配置为IM and Presence Publish Trunk。

配置IM & Presence服务器

要配置IM & Presence服务器，请完成以下步骤：

1. 从IM & Presence服务器管理页面，选择Presence > Presence Gateway。配置CUCM PRESENCE网关，如下所示。

此配置指定接受电话在线状态的服务器。

注意：CUCM SRV记录的完整名称应添加到在线状态网关配置中。

2. 在IM & Presence服务器中，选择System > Service Parameter。在思科SIP代理参数配置页中指定SRV集群名称，如下所示。

信号路径

本节提供有关此配置中涉及的不同组件之间信令的信息。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。