目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

停用即时消息和在线状态节点

从IM&P取消分配用户

从服务配置文件中删除IM&P

禁用用户IM功能

禁用功能组IM功能

删除IM&P SIP中继

删除在线状态冗余组

删除IM&P

简介

本文档介绍停用思科即时消息和在线状态节点时要执行的流程。

先决条件

要求

Cisco建议您了解Cisco Unified Communications Manager(CUCM)和Cisco IM and Presence(IM&P)。

使用的组件

本文档中的信息基于列出的软件版本：

- 思科统一通信管理器12.5.1 SU5

- 思科即时消息和在线状态12.5.1 SU5

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

停用即时消息和在线状态节点

从IM&P取消分配用户

首先登录CUCM并导航到Cisco Unified CM管理>用户管理>分配在线状态用户。

CUCM分配在线状态用户

在在线状态用户分配配置中，选择Assign All Users选项。

CUCM分配所有用户

当出现assign users提示时，选择unassigned单选按钮并保存。

分配用户

从IM&P服务器取消分配所有用户后，请登录到IM&P管理并验证所有用户显示为未分配，以验证是否发生了更改。

IM&P未分配用户验证

从服务配置文件中删除IM&P

导航到Cisco Unified CM管理>用户管理>用户设置>服务配置文件。

CUCM服务配置文件

选择服务配置文件后，将IM and Presence Profiles更改为<None>并保存。

服务配置文件IM&P配置文件

注意：从所有已配置的服务配置文件中删除IM&P节点。

禁用用户IM功能

导航到Cisco Unified CM管理>批量管理>用户>更新用户>查询。

CUCM批量管理员更新用户

选择为IM&P启用的所有用户。当显示更新用户配置页面时，禁用“启用Unified CM IM and Presence用户”配置，并提交更改以立即运行或稍后运行。

批量管理员禁用IM&P

导航到IM&P Administration > System > Presence Topology页，并验证没有显示为已分配或未分配的用户。

IM&P所有用户未分配

禁用功能组IM功能

导航到用户管理>用户/电话添加>功能组模板。

CUCM功能组模板

选择功能组模板后，请取消选中“Enable User for Unified CM IM and Presence”（启用Unified CM IM and Presence的用户）选项旁的复选框并保存。

功能组模板禁用IM&P

删除IM&P SIP中继

导航到Cisco Unified CM管理>设备>中继。

CUCM SIP中继

选中IM&P SIP中继复选框，然后选择要删除所选内容的选项。

CUCM删除SIP中继

删除在线状态冗余组

导航到Cisco Unified CM管理>系统>在线状态冗余组。

CUCM在线状态冗余组

禁用高可用性并保存。

CUCM禁用高可用性

接下来，选择删除在线状态冗余组的选项

CUCM删除在线状态冗余组

删除IM&P

导航到Cisco Unified CM Administration > System > Server。

CUCM系统服务器

选择删除IM&P节点的选项。

CUCM删除IM&P

注:IM&P停用后，请确保关闭并移除不再需要的虚拟机。