目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

配置

将数据从源群集发布服务器导出到SFTP服务器

将数据从源群集订阅服务器导出到SFTP服务器

关闭源群集发布服务器

关闭源群集订阅服务器

使用导出的数据安装新的发布者

使用导出的数据安装新订户

验证

相关信息

简介

本文档介绍使用数据导出和导入功能安装CUCM的过程。

先决条件

要求

Cisco建议您了解这些主题。

- CUCM

- IP电话

使用的组件

本文档中的信息是基于这些软件版本的。

- 源CUCM集群版本- 12.5.1.15900-66。

- 目标CUCM集群版本- 15.0.1.11900-23。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

配置

数据导出在旧源CUCM集群上完成，数据导入在新目标集群上完成。源群集版本必须为10.5或更高版本。如果您的源集群版本不是版本12.5(1) SU5或更高版本，则必须在源系统的每个节点上安装最新版本的ciscocm.DataExport COP文件。

使用数据导出和导入功能安装CUCM的步骤：

- 将数据从源群集发布服务器导出到SFTP服务器。

- 将数据从源群集订阅服务器导出到SFTP服务器。

- 关闭源群集发布服务器。

- 关闭源群集订阅服务器。

- 使用导出的数据安装新的发布服务器。

- 使用导出的数据安装新订户。

将数据从源群集发布服务器导出到SFTP服务器

源集群版本为12.5.1.15900-66。

登录CUCM发布服务器的命令行界面并运行utils system upgrade dataexport initiate命令。

数据导出命令

提供SFTP服务器详细信息、目标发布服务器主机名和IP地址。

注意：在此，我使用了发布服务器的相同主机名和IP地址。

处理数据导出

运行utils system upgrade dataexport status命令以检查数据导出过程是否完成。

数据导出进度检查

在SFTP服务器中，会自动创建一个名为cluster-Publisher IP Address的新文件夹，并将导出的数据下载到其中。

SFTP服务器中的导出数据位置

完成对发布服务器的导出后，utils system upgrade dataexport status的输出中的状态将显示completed。

发布服务器的数据导出已完成

发布服务器的数据导出已完成

将数据从源群集订阅服务器导出到SFTP服务器

步骤与我们为发布者执行的步骤相同。

运行utils system upgrade dataexport initiate命令。

用户上的数据导出

提供SFTP服务器详细信息、目标用户主机名和IP地址。

注意：在本实验中，我们使用相同的源集群用户主机名和IP地址。

处理数据导出

在SFTP的相同文件夹位置(cluster-Publisher IP Address)中，存在用户导出的数据。

已完成用户的数据导出

为用户完成导出后，在utils system upgrade dataexport status的输出中状态显示为completed。

已完成用户的数据导出

关闭源群集发布服务器

通过执行utils system shutdown命令关闭发布服务器。

关闭发布服务器

关闭源群集订阅服务器

通过执行utils system shutdown命令关闭用户。

关闭用户

使用导出的数据安装新的发布者

使用适当的OVA模板为发布服务器构建虚拟机。

将15.0.1.11900-23版本的可引导映像装载到虚拟机(VM)并打开VM。

在媒体检查成功后，按OK按钮。

选择Cisco Unified Communication Manager，然后单击OK按钮。

按Yes按钮继续安装15.0.1.11900-23版本。

继续安装

单击平台安装向导中的导入按钮。

平台安装向导

阅读显示的信息后，在Import Upgrade Configuration信息中单击OK按钮。

导入升级配置信息

选择适当的时区，然后单击OK按钮。

在自动协商配置中单击Continue按钮。

单击No按钮以设置MTU配置中的默认值。

在“DHCP Configuration”下按No按钮。

提供主机名、IP地址、IP掩码和网关(GW)地址，然后按确定按钮。

静态网络配置

单击“DNS Client Configuration”下的Yes按钮。

提供主DNS服务器IP地址和域，然后单击OK按钮。

DNS客户端配置

提供用于导出源集群数据的SFTP服务器信息（IP、目录、登录ID和密码），然后按确定按钮。

注意：发布服务器导出数据的位置位于文件夹cluster-Publisher_IP_Address中，如屏幕截图所示。

SFTP服务器中的导出数据位置

要导入数据的软件位置

提供证书信息并单击OK按钮。

按“First Node Configuration”下的Yes按钮。

第一个节点配置

配置NTP（网络时间协议）服务器，然后单击Proceed按钮。

NTP客户端配置

单击“SMTP Host Configuration”的No按钮。

注意：如果要配置SMTP，请按“是”按钮并配置SMTP主机。

在Smart Call Home Enable Page下选择适当的选项，然后单击OK按钮。

单击“Platform Configuration Confirmation”页下的OK按钮以继续安装。

平台配置确认

几分钟后，使用导入功能完成发布服务器的安装。

发布服务器安装已成功完成

使用导出的数据安装新订户

使用适当的OVA模板为用户构建虚拟机。

将15.0.1.11900-23版本的可引导映像装载到虚拟机(VM)并打开VM。

在媒体检查成功后，按OK按钮。

选择Cisco Unified Communication Manager，然后单击OK按钮。

按Yes按钮继续安装15.0.1.11900-23版本。

单击平台安装向导中的导入按钮。

平台安装向导

阅读显示的信息后，在Import Upgrade Configuration信息中单击OK按钮。

选择适当的时区，然后单击OK按钮。

在自动协商配置中单击Continue按钮。

单击No按钮以设置MTU配置中的默认值。

在“DHCP Configuration”下按No按钮。

提供用户服务器的主机名、IP地址、IP掩码和网关(GW)地址，然后按确定按钮。

静态网络配置

单击“DNS Client Configuration”下的Yes按钮。

提供主DNS和域，然后单击OK按钮。

DNS客户端配置

提供用于导出源集群数据的SFTP服务器信息（IP、目录、登录ID和密码），然后按确定按钮。

要导入数据的软件位置

注意：用户导出的数据的位置位于文件夹cluster-Publisher_IP_Address中，如屏幕截图所示。

用户在SFTP服务器中导出的数据位置

提供证书信息并单击OK按钮。

按“First Node Configuration”下的No按钮。

第一个节点配置

在“First Node Configuration”页上，按OK按钮。

单击“Network Connectivity Test Configuration”页下的No按钮。

在“First Node Access Configuration”页中提供发布服务器主机名和IP地址，然后单击OK按钮。

注意：安全密码将通过此页中导入的数据自动填充。

第一个节点访问配置

单击“SMTP Host Configuration”的No按钮。

注意：如果要配置SMTP，请按“是”按钮并配置SMTP主机。

单击“Platform Configuration Confirmation”页下的OK按钮以继续安装。

平台配置确认

几分钟后，使用导入功能成功安装订用服务器。

用户安装成功

验证

成功安装发布服务器和订阅服务器后，运行命令进行验证。

显示自己

show version active

实用程序复制运行时间状态

file view install system-history.log

发布者

发布服务器验证

发布服务器验证

发布服务器验证

订户

用户验证

用户验证

用户验证

相关信息

使用数据导入进行安装