目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

单服务器升级

集群升级

重新启动集群/交换机版本

配置

步骤1:单一服务器升级增强功能。

GUI增强功能

CLI增强功能

第二步：集中式集群升级。

GUI增强功能

CLI增强功能

第三步：集中集群交换机版本或重新启动。

第四步：并行升级集群节点。

验证

故障排除

简介

本文档介绍Cisco Unified Communications Manager(CUCM)12.5的新功能，这些功能有助于简化单服务器或多节点群集的升级/重新启动/交换机版本等任务。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco Unified Communications Manager 12.5

- 即时消息和在线状态服务器12.5

使用的组件

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

在CUCM 12.5之前，当您需要安装或升级时，需要执行登录到各个节点以执行所需任务的步骤。

CUCM 12.5中的新增强功能允许您从一个Web界面(集群的主要（发布方）节点)执行该过程。这允许您使用更受控和结构化的方法来安装、升级和交换集群版本，从而节省时间并提高效率。

单服务器升级

1. 软件配置设置不持续。每次需要升级时，管理员都需要输入值。

2. 管理员需要输入每个节点的配置。

3. 下载后，如果升级失败，则管理员可以解决该问题，并且必须从下载步骤重新开始升级。

集群升级

1. 节点必须单独升级并按特定顺序执行交换机版本。

2. 管理员需要记住并手动升级节点才能成功升级。管理员必须等待一个节点的升级完成，然后才能启动下一个节点。

重新启动集群/交换机版本

在12.5之前，没有任何选项可以控制和管理整个集群的重启/交换机版本。管理员必须在每台以Pub开头的服务器的CLI上执行操作。

CUCM 12.5具有对这些功能的增强功能，对管理员非常有用。

配置

步骤1:单一服务器升级增强功能。

GUI增强功能

以下是选择Install/Upgrade for Single Server时，在OS Admin页面上完成的增强功能。

第 1 项.使用从发布服务器下载凭据。

此选项在订用服务器上可用，默认情况下处于选中状态。通过此选项，可以使用来自发布服务器的升级文件。

第 2 项.使用本地文件系统。

此选项允许使用先前下载的文件，该文件存在于服务器的本地目录中。

选项 3.永久值已预填充。

安全FTP(SFTP)服务器详细信息是永久的且已预填充。如果管理员希望使用与上一个相同的详细信息，则无需重新输入这些详细信息。

第 4 项.在下载映像文件之前，继续使用System Upgrade and Switch version选项。

在CUCM和IM&P的早期版本中，一旦下载映像，就会提供选择交换机版本的选项。在这种情况下，管理员必须等待下载完成，然后选择进一步的操作以开始升级。

如果管理员不想验证ISO的MD5值，则可以选择继续安装iso后下载，并且无需进一步干预，即可使用此功能。

第 4 项.如果升级失败，则不再下载映像文件。

如果由于任何原因升级失败，可以使用本地文件，并且可以避免再次下载iso文件。

CLI增强功能

CLI命令中针对单服务器升级进行了一些改进，以支持上述功能。

启动升级的命令仍然相同(utils system upgrade initiate)，但添加了新选项。

从发布服务器CLI:

admin:utils system upgrade initiate

Warning: Do not close this window without first cancelling the upgrade.

Warning: Before upgrading the cluster Cisco recommends installing the latest Upgrade Readiness COP file. Refer to the Upgrade Guide on cisco.com for details.

Source:

1) Remote Filesystem via SFTP

2) Remote Filesystem via FTP

3) Local DVD/CD

4) Local Image <UCSInstall_UCOS_12.5.1.10000-19.sgn.iso>

q) quit

Please select an option (1 - 4 or "q" ):

“Local Image< image >” introduced in the list of the source  that allows admin to select a local image that is already downloaded to UCM and use that image to upgrade the UCM

从用户CLI:

admin:utils system upgrade initiate

Warning: Do not close this window without first cancelling the upgrade.

Warning: Before upgrading the cluster Cisco recommends installing the latest Upgrade Readiness COP file. Refer to the Upgrade Guide on cisco.com for details.

Use download credentials from Publisher (yes/no) [yes]: no

Source:

1) Remote Filesystem via SFTP

2) Remote Filesystem via FTP

3) Local DVD/CD

4) Local Image <None>

q) quit

Please select an option (1 - 4 or "q" ):

utils system upgrade initiate for CUCM Subcrobers andIM&P Pub/Sub nodes has been modified and the option is  “Use download credentials from Publisher (yes/no) [yes]”

单击该选项时，会通过发布服务器配置选择升级文件。在升级前对映像进行检查以查看其是否有效。

如果发布方提供的位置没有任何有效的映像，则\退出升级提示

第二步：集中式集群升级。

这是CUCM版本12.5中引入的一项新功能，用于管理集群的升级。Publisher上提供Cluster Upgrade选项，并可通过OS Admin页面或CLI启动整个集群升级。集群升级包括IM&Presence服务器，因为它们是集群的一部分。

注意：如果集群范围的升级涉及CUCM和IM&P节点，则在CUCM和IM&P Publisher中必须存在有效的Tomcat证书。

GUI增强功能

在软件升级中，为此引入了新选项Install/Upgrade Cluster。

如果集群包含IMP服务器，则可以选择是否升级IMP服务器。

一旦升级开始，就可以通过GUI或CLI界面监控状态。参数Historical Time to Complete显示上次成功完成升级时特定步骤所用的时间。这可以与Time Elapsed选项匹配，以查看升级是否按预期进行。

如果是首次升级系统，则历史值包含开发人员定义的标准值，此标准值是从本地测试结果获取的。

CLI增强功能

在Publisher上引入了一个新的CLI，它将有助于触发和管理集群升级。

admin: utils system upgrade cluster {initiate/status/cancel}

上述CLI命令仅在CUCM发布服务器上可用。

第三步：集中集群交换机版本或重新启动。

此功能仅存在于CUCM Publisher Server上，并且只能通过GUI界面进行管理，因为没有CLI命令。

使用此功能，可以管理整个集群的交换机版本和升级。此操作在一批服务器和发布服务器中执行，且发布服务器始终在第一批中。每个批处理中应该存在一些服务器，因此无法跳过批处理。该操作从Batch1开始，然后从Batch2开始。 可从Status菜单查看操作的当前状态。

第四步：并行升级集群节点。

使用Cluster Upgrade选项，所有节点的升级同时启动，管理员无需等待发布服务器升级完成，即可启动下一台服务器。即使同时启动所有服务器的升级，在后端CUCM订用服务器中会等待CUCM发布服务器数据库安装完成，而IMP订用服务器会等待CUCM发布服务器和IMP发布服务器安装完成。

注意：如果集群范围的升级设置为自动切换(Yes)。所有选定的节点应完成升级，然后执行交换机版本，如果升级失败，则不执行交换机版本。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

在单个服务器或集群的升级开始之前，请确保没有已运行的升级或DRS任务。

升级可能会在不同阶段失败，若要更正相关检查需要完成。