目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

通过CLI升级过程

验证

简介

本文档介绍如何通过离线捆绑包从5.5升级到6.X，而不是通过命令行。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 运行 VMware ESXi 虚拟机监控程序版本 5.5 的统一计算系统 (UCS)

- 对 ESXi 虚拟机监控程序进行终端访问

- 使用支持 Java 的浏览器访问思科集成管理控制器 (CIMC) 网页

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 统一计算系统(UCS C240 M4SX)或BE7H。

- ESXi 虚拟机监控程序版本 5.5.

- Firefox 浏览器.

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

背景信息

VMware 已发布了 ESXi 5.5 的一般支持终止日期和技术指导终止日期：

因此，将虚拟化基础设施升级到 ESXi 6.0 和 6.5 不失为一个好做法。

配置

步骤1.通过以下链接下载脱机捆绑包（.zip文件）：

https://my.vmware.com/group/vmware/details?productId=491&downloadGroup=OEM-ESXI60U1B-CISCO

步骤2.下载文件后，浏览Datastore并将文件从本地PC上传到Datastore，如图所示。

步骤3.此处使用datastore1上传文件。

步骤4.从Datastore复制文件名，并记录上传文件的Datastore。

文件名- Vmware-ESXi-6.0.0-3380124-Custom-Cisco-6.0.1.3-Bundle.zip

通过CLI升级过程

1. 关闭在要升级的ESXi服务器上运行的虚拟机(VM)。

2. 将ESXi服务器置于维护模式。这可以关闭虚拟机监控程序运行的所有关键服务，使服务器能够执行升级。

步骤1.您可以使用vSphere客户端，如图所示。

步骤2.现在访问Esxi节点的CLI。

步骤3.从CLI运行以下命令：

esxcli软件vib更新 — d /vmfs/volumes/<Datastore name>/<文件名>

示例：

esxcli软件vib更新 — d /vmfs/volumes/datastore1/vmware-ESXi-6.0.0-3380124-Custom-Cisco-6.0.1.3-Bundle.zip

~ # esxcli software vib update -d /vmfs/volumes/datastore1/Vmware-ESXi-6.0.0-338

0124-Custom-Cisco-6.0.1.3-Bundle.zip

Installation Result

Message: The update completed successfully, but the system needs to be reboot                                                                                                                     ed for the changes to be effective.

Reboot Required: true

VIBs Installed: Adaptec_Inc_bootbank_scsi-aacraid_6.0.6.2.1.52011-1OEM.600.0.                                                                                                                     0.2494585, Avago_bootbank_lsi-mr3_6.610.19.00-1OEM.600.0.0.2768847, Avago_bootba                                                                                                                     nk_lsi-msgpt3_14.00.03.00-1OEM.600.0.0.2768847, CSCO_bootbank_net-enic_2.3.0.10-                                                                                                                     1OEM.600.0.0.2494585, CSCO_bootbank_scsi-fnic_1.6.0.33-1OEM.600.0.0.2494585, CSC                                                                                                                     O_bootbank_scsi-snic_0.0.1.26-1OEM.600.0.0.2494585, VMWARE_bootbank_mtip32xx-nat                                                                                                                     ive_3.8.5-1vmw.600.0.0.2494585, VMware_bootbank_ata-pata-amd_0.3.10-3vmw.600.0.0                                                                                                                     .2494585, VMware_bootbank_ata-pata-atiixp_0.4.6-4vmw.600.0.0.2494585, VMware_boo                                                                                                                     tbank_ata-pata-cmd64x_0.2.5-3vmw.600.0.0.2494585, VMware_bootbank_ata-pata-hpt3x                                                                                                                     2n_0.3.4-3vmw.600.0.0.2494585, VMware_bootbank_ata-pata-pdc2027x_1.0-3vmw.600.0.

步骤4.成功升级文件后，Esxi CLI上的显示会显示在图像中。

步骤5.重新启动服务器，如图所示。

重新启动服务器后，Esxi客户端会在屏幕上显示此内容。

步骤6.退出维护模式：

也可以使用 CLI，执行此操作的命令为：

vim-cmd /hostsvc/maintenance_mode_exit

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

要验证升级是否成功完成，可以使用 vSphere Client 执行检查。导航至 ESXi 主机，应该能够在顶部看到新版本号。也可以使用 CLI，执行此操作的命令为：

vmware -v