目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

安装流程

简介

本文档介绍如何在Cisco Unified Communication Manager(CUCM)中为新设备安装设备包。

先决条件

要求

思科建议您了解CUCM。官方安装指南可在此找到。

使用的组件

本文档中的信息基于CUCM版本10.5.2。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

安装流程

步骤1.从Cisco.com下载相应的设备包。该图显示了为CUCM软件版本10.5(2.15112)下载的设备包的示例。文件下载后，将其定位在PC上，如图所示。需要从此PC访问CUCM。

步骤2.打开FTP服务器并与CUCM连接， 显示如果 图像。在本例中，Core FTP是使用的FTP软件，但是，可以使用类似的软件，如Filezilla。

步骤3.在FTP服务器上，指定包含要上传的软件的文件夹，如图所示。

步骤4.启动FTP服务并配置连接的用户和口令，如图所示。

步骤5.在CUCM Web界面上，导航至CUCM > OS Administration页面。

步骤6.选择Software Upgrades > Upgrade/Install。

步骤7.配置如图所示的适当数据。选择Remote Filesystem 并使用步骤4中配置的用户和密码。

步骤8.单击“下一步”。

步骤9.选择要安装的软件。

步骤10.等待安装完成。

步骤11.对发布服务器和运行TFTP服务的所有CUCM执行相同的步骤。

注意：要在CUCM上添加新设备，必须重新启动集群的所有节点，否则可能会遇到错误。