目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

在哪里创建智能帐户？

思科智能许可证管理器服务

UCM中的智能许可状态

配置（直接部署）

配置

验证

故障排除

已知的 Bug

相关信息

简介

本文档介绍直接模式配置，以将CUCM直接与智能帐户同步。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) 12.0 版

使用的组件

本文档中的信息基于 Cisco Call Manager 12.0 版。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

思科智能软件许可是一种考虑许可的新方式。它简化了整个企业的许可体验，使购买、部署、跟踪和续订思科软件更加容易。它通过单个简单的用户界面提供对许可证所有权和使用量的可视性。

您在思科商务工作空间下订单，并且订单与智能帐户相关联，此信息将填充在智能软件管理器中，该管理器位于cisco.com。现在，您可以全面了解您已订购和购买的产品。

已启用智能许可的产品（通过CLI或GUI）已注册到CSSM，他们向CSSM报告许可证使用情况。有两种型号用于报告使用情况：

直接模型 — 在设备可以直接与Internet通信或可以通过HTTPS代理连接到Internet的客户环境中使用此模型。到Cisco.com的通信通过HTTPS，因此所有流量在传输中加密。如果流量通过HTTPS代理或传输网关发送，则如果需要应用其他检查或安全策略，设备与Cisco.com之间的所有通信将通过集中位置进行信道。

中介部署模型 — 在设备没有任何形式可以连接到Internet因而无法访问Cisco.com的网络中使用此模型。此部署模式要求您在客户驻地安装CSSM卫星虚拟机，然后所有内部主机都可以访问。本地部署卫星可以按每月、每周在cisco.com上与CSSM同步的连接模式部署，也可以按完全断开的配置（需要手动上传和下载文件以保持卫星同步）部署。建议至少每30天进行一次同步。

在哪里创建智能帐户？

- 要创建客户智能帐户，请使用您的CCO ID登录CSC并发起客户智能帐户申请。

- 要创建合作伙伴暂持智能帐户，请使用您的CCO ID登录CSC并发起合作伙伴暂持帐户申请。

- 在CCW中订购时，您还可以启动对任一类型智能帐户的申请。但是，建议的最佳实践是主动设置智能帐户。

注意：没有上限；您可以根据需要创建任意数量的虚拟帐户。

思科智能许可证管理器服务

思科智能许可证管理器服务是一项网络服务，仅在CUCM发布服务器上运行。由于这是网络服务，因此它始终运行，无法从UI或CLI启动或停止。由于用户上没有运行任何服务，因此无法从子设备执行任何智能许可操作。CLI命令也不提供子上的任何输出，

UCM中的智能许可状态

智能许可有两种主要状态：

注册状态：注册状态有三种：

- 未识别/未注册

- 已注册

- 未注册已过期

授权状态：

- 未使用许可证

- 评估模式

- 评估已过期

- 已授权

- 不合规

- 授权已过期

除了此智能许可状态外，UCM还提供90天的超额期(这是使用传统许可的12.0之前版本中已存在的概念。UCM还将继续为客户提供智能许可的平均期限)

配置（直接部署）

注意：为了让直接部署发挥作用，您的CUCM必须能够连接到Internet。

配置

1. 使用您的用户名和密码登录https://software.cisco.com/。

2. 在智能软件许可下选择资产。

3. 生成新令牌。

4. 在CUCM管理员页面下，导航到System > Licensing > License Management > View/Edit the Licensing Smart Call Home settings，然后选中Verify Direct并更新Production CSSM URL。

5. 单击Register并粘贴在步骤3中创建的令牌，然后单击Register。也可以从cli执行此操作： license smart register idtoken <token> [force]

验证

- 显示许可证摘要

智能许可已启用。

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: BU Production Test

Virtual Account: TAC-CollabTesting

Last Renewal Attempt: None

Next Renewal Attempt: Jul 25 15:11:23 2018 IST

License Authorization:

Status: AUTHORIZED

Last Communication Attempt: SUCCEEDED

Next Communication Attempt: Feb 25 15:12:59 2018 IST

License Usage:

License                     Entitlement Tag                                                                        Count        Status

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

regid.2017-02.com.cisco.UCM_CUWL,12.0_cc59375a-1cd8-4b36-8366-6f4d2abba965             0            Init

regid.2016-07.com.cisco.UCM_EnhancedPlus,12.0_d8372792-588c-4caa-b279-8587e5ce2f82     0            Init

66d0d1cf-4863-4761-91d0-d01d3eb1949aregid.2016-07.com.cisco.UCM_Enhanced,12.0_66d0d1cf-4863-4761-91d0-d01d3eb1949a         5            InCompliance

ef827a2f-f4ae-4ebb-887f-052737063d3aregid.2016-07.com.cisco.UCM_Basic,12.0_ef827a2f-f4ae-4ebb-887f-052737063d3a            2            InCompliance

regid.2016-07.com.cisco.UCM_Essential,12.0_25f9c396-c67c-4519-aa98-d4b3ad18f805        0            Init

regid.2016-07.com.cisco.UCM_TelePresenceRoom,12.0_d9a71418-29e9-4c9a-9d3a-1366ebe38e7c 0            Init

- show license UDI

UDI:PID:UCM，SN:37624,UUID:6fe83addc80240bc92dc071ac7a37624

- 全部显示许可证

Smart Licensing Status

=======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: BU Production Test

Virtual Account: TAC-CollabTesting

Export-Controlled Functionality: Allowed

Initial Registration: SUCCEEDED on Jan 26 15:11:23 2018 IST

Last Renewal Attempt: SUCCEEDED on Jan 26 15:11:23 2018 IST

Next Renewal Attempt: Jul 25 15:11:23 2018 IST

Registration Expires: Jan 26 15:06:21 2019 IST

License Authorization:

Status: AUTHORIZED on Jan 26 15:12:59 2018 IST

Last Communication Attempt: SUCCEEDED on Jan 26 15:12:59 2018 IST

Next Communication Attempt: Feb 25 15:12:59 2018 IST

Communication Deadline: Apr 26 15:06:59 2018 IST

Evaluation Period:

Evaluation Mode: Not In Use

EVALUATION PERIOD EXPIRED on Nov 9 23:46:35 2017 IST

License Usage

=============

License Authorization Status: AUTHORIZED as of Jan 26 15:12:59 2018 IST

(regid.2017-02.com.cisco.UCM_CUWL,12.0_cc59375a-1cd8-4b36-8366-6f4d2abba965)

Description: null

Count: 0

Version: 12.0

Status: Init

(regid.2016-07.com.cisco.UCM_EnhancedPlus,12.0_d8372792-588c-4caa-b279-8587e5ce2f82)

Description: null

Count: 0

Version: 12.0

Status: Init

UC Manager Enhanced License (12.x) (regid.2016-07.com.cisco.UCM_Enhanced,12.0_66d0d1cf-4863-4761-91d0-d01d3eb1949a)

Description: UC Manager Enhanced License

Count: 5

Version: 12.0

Status: InCompliance

UC Manager Basic License  (12.x) (regid.2016-07.com.cisco.UCM_Basic,12.0_ef827a2f-f4ae-4ebb-887f-052737063d3a)

Description: UC Manager Basic License

Count: 2

Version: 12.0

Status: InCompliance

(regid.2016-07.com.cisco.UCM_Essential,12.0_25f9c396-c67c-4519-aa98-d4b3ad18f805)

Description: null

Count: 0

Version: 12.0

Status: Init

(regid.2016-07.com.cisco.UCM_TelePresenceRoom,12.0_d9a71418-29e9-4c9a-9d3a-1366ebe38e7c)

Description: null

Count: 0

Version: 12.0

Status: Init

Product Information

===================

UDI: PID:UCM,SN:37624,UUID:6fe83addc80240bc92dc071ac7a37624

Agent Version

=============

Smart Agent for Licensing: 1.3.4

故障排除

请收集以下日志以解决与注册相关的问题：

- 从CUCM CLI捕获数据包

- 许可证管理器日志

已知的 Bug

思科漏洞ID CSCvh16069 :思科智能许可卫星不能从更高级别借用许可证来使其合规。

思科漏洞ID CSCvf86710 :  思科智能许可证管理器平台服务未运行。

思科漏洞ID CSCvc94366 : 向CSSM注册的CUCM智能许可证不接受代理端口443。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems