目录

简介：

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

11.5中的工作原理

配置

示例：

权限为0的命令

简介：

本文档介绍Cisco Unified Communications Manager(CUCM)版本11.5中引入的新只读CLI功能。

作者：思科TAC工程师Manjunath Junnur，Levi Thomas编辑。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件版本：

- 思科统一通信管理器11.5版

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

通常，客户环境要求具有有限CLI命令访问权限的用户能够访问。

在此版本中，它包含CLI的只读权限功能。

CUCM和IM&P管理员可以在命令行界面(CLI)上提供用户帐户和只读权限访问，因此现有设置信息可见但不可更改。

注意：对于只读权限帐户用户，写操作命令被拒绝。

11.5中的工作原理

- 目前在当前CLI架构中，使用set account name命令，可创建两种类型的用户。

1. 0级权限（只读/普通用户）

2. 1级权限（特权用户）

只读用户：只读用户，只能访问只读命令，如(show， status);他们无法访问set、delete命令或enable/disable设置。如果任何命令变为只读命令，则在CLI配置xml文件“priv”中，值为0，可由只读用户访问。

特权用户：  根据设计，特权用户也可以访问只读命令和写命令。如果cli配置文件中有任何命令具有“priv”值1，则这些命令只能由特权用户访问。特权用户可以访问具有priv值0和1的命令

管理员用户：管理员用户有权访问所有命令，管理员用户级别为4。在cli配置文件中，如果“priv”值为4，则管理员用户将访问这些命令。管理员用户也可以访问priv value 4,1,0级命令

配置

要创建只读用户帐户，请登录CLI并使用命令。

admin:设置帐户名<input any name>

权限级别为：

普通 — 0级

高级 — 1级

为只读访问用户选择0。

为用户配置密码

请输入密码：********

重新输入以确认：********

同样的屏幕截图：

示例：

示例 1：使用只读用户凭据登录并尝试数据库复制停止

示例 2：请使用sql查询以删除区域。

示例 3：只读用户，可以使用任何Show命令。

示例 4：使用只读用户登录图形用户界面(GUI)操作系统(OS)管理员，您可以看到，任何选项卡上都没有写访问权限。如果打开任何证书，则其中包含详细信息，但是没有可删除或重新生成的选项。

权限为0的命令

特权为0的命令示例

- show status

- show process using-most cpu

- utis dbreplication runtimestate

- show network eth0

- utils service list