目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

相关产品

配置步骤

SCCP PLAR配置

步骤1:为PLAR目标创建分区

第二步：创建新的CSS

第三步：创建转换模式

第四步：为PLAR电话分配所需的呼叫搜索空间

SIP PLAR配置

步骤1:创建SIP PLAR拨号规则

第二步：创建新模式

第三步：将规则分配给SIP电话

验证

简介

本文档介绍如何使用Cisco Unified Communications Manager (CUCM)为PLAR或热拨号配置思科IP电话。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科统一通信管理器 (CUCM)

- 呼叫搜索空间(CSS)

- 分区(PT)

- 转换模式

- 会话初始协议(SIP)拨号规则

使用的组件

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

- CUCM 10.5

- 瘦客户端控制协议(SCCP)和SIP电话向CUCM注册

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有更改的潜在影响。

相关产品

本文档也可用于以下硬件和软件版本：

- CUCM 8.X/9.X/11.X/12.X/14.X

配置步骤

SCCP PLAR配置

为了允许电话在IP电话摘机时自动拨打预配置的电话号码，CSS配置了一个分区，该分区包含一个转换模式和一个空的转换模式字符串。这会导致Cisco Call Manager立即与此模式匹配。然后，转换模式会将无呼叫的被叫号码转换为发出呼叫的目标号码（热拨号）。

注意：由于为PLAR配置的目录号码(DN)在摘机时拨打预配置的号码，因此不能使用PLAR DN拨打任何其他号码。例如，这是酒店大堂的典型配置。

步骤1:为PLAR目标创建分区

导航到呼叫路由>类控制>分区，然后添加新分区。输入所需的详细信息并单击Insert。

第二步：创建新的CSS

导航到呼叫路由>类控制>呼叫搜索空间，然后单击添加新的呼叫搜索空间。

第三步：创建转换模式

导航到Call Routing> Translation Pattern，然后单击Add a New Translation Pattern。选择先前在步骤1和步骤2中创建的所需分区名称和CSS。最后，在被叫方转换掩码下输入PLAR目标号码。单击 Insert。

注意：确保“转换模式”字段留空。

注意：本示例后面的设计基于DN 1161。1161是PLAR的目标，但是此配置可以确保1161可以从任何其他电话获得呼叫。

在转换模式的第一个屏幕截图中使用的CSS可以访问目标DN分区。

第4步：为PLAR电话分配所需的呼叫搜索空间

- 导航到设备 >电话。

- 单击Find以在Cisco Unified Communications Manager中查找所有已注册的IP电话

- 选择PLAR电话，并选择要PLAR的DN。

- 将CSS分配给PLAR的DN。

注意：此配置示例在DN 1054到1161上创建了PLAR，但CSS配置为DN级别，从而能够将另一个DN分配给电话上的不同按键，从而能够从同一IP电话进行正常呼叫，而不会影响PLAR功能。

SIP PLAR配置

步骤1:创建SIP PLAR拨号规则

- 导航到呼叫路由>拨号规则> SIP拨号规则

- 单击新增。

第二步：创建新模式

- 添加模式说明。键入说明将激活按钮Add Pattern和Add Plar。

- 单击Add Plar。

注意：如果是单线IP电话，请将“值”字段设置为1。

注：说明字段是可选的。

注意：Dial Parameter设置为button以强制PLAR功能只针对设备的1个DN。

注意：如果另一个按键或IP电话需要PLAR，则需要创建另一个PLAR规则。

第三步：将规则分配给SIP电话

仅在SIP电话上需要此功能。

验证

为了验证配置是否正确执行，请摘机电话。电话自动拨打号码1161。