目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

什么是欧珀斯？

支持OPUS的思科设备

用于启用Opus的配置。

相关缺陷

简介

本文档介绍作为Cisco Unified Communications Manager版本11.0(1)的一部分添加的启用Opus编解码器支持的配置和支持Opus的设备列表。

作者：Akash Sethi Cisco TAC工程师。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科统一通信管理器。

- 互联网语音协议(VoIP)

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件版本：

- Cisco Unified Communications Manager(CUCM)第11版及更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

什么是欧珀斯？

Opus编解码器是交互式语音和音频编解码器，旨在处理各种交互式音频应用，如VoIP、视频会议、游戏内聊天和实时分布式音乐性能。

Opus编解码器从6 kbit/s窄带单声道语音扩展至510 kbit/s全频立体声音乐。它可以在所有不同的操作模式之间无缝切换，使其能够灵活地适应各种内容和网络条件，而无需重新协商当前会话。

SIP设备支持Opus。默认情况下，Opus编解码器服务参数Opus Codec Enabled设置为Enabled for All Devices。此参数的“其他可能”值可以为所有非录制设备启用Opus编解码器，或为所有设备禁用。

支持OPUS的思科设备

设备

协议

最低固件要求

7811/78221/7841/7861

SIP

78xx.11-5-1-18

8865/8845

SIP

8845_65-sip.11-5-1-18

8841/8841/8851/8861

SIP

88xx-sip.11-5-1-18

Cisco Jabber

SIP

11.0

用于启用Opus的配置。

- 为Opus编解码器启用服务参数

- 启用通告G.722编解码器的Enterprise参数

步骤1.要启用OPUS支持登录到Cisco Unified CM管理页，请导航至System > Service parameters。

步骤2.从下拉菜单中选择Server作为Call Manager，Service作为Call Manager Service。

步骤3.搜索Opus Codec Enabled参数并将其设置为Enabled for All Devices，以启用所有设备的Opus。保存配置.

注意：所有设备并不表示对于在CUCM上注册的所有设备都启用编解码器。将为支持Opus的所有设备启用。并非所有思科设备都支持Opus。有关支持OPUS的设备列表，请参阅“支持OPUS的思科设备”部分。

步骤4.导航至Cisco Unified CM管理页上的System > Enterprise Parameter。

步骤5.启用通告G.722编解码器参数。

注：如果“通告G.722编解码器参数”设置为“禁用”，则即使服务参数下的OPUS编解码器启用参数设置为“启用”，设备也不会使用OPUS。

更改完成后，您需要单击“Apply Config”和“Reset”按钮，更改才会生效。

注意：Reset Command for Enterprise参数将重置所有注册到CUCM的设备。

相关缺陷

- CSCva48193