目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

思科统一通信管理器11.5版以后的增强功能

配置

步骤1.配置电话按键模板。

步骤2.在电话设备配置页面上选择Phone Button Template。

步骤3.应用配置。

确认

简介

本文档介绍Cisco IP电话上的Hlog软键配置。通过Hlog软键，用户可以登录和退出Cisco Unified Communications Manager(CUCM)中的寻线组。

作者：Cisco TAC工程师Sagar Wani。

先决条件

要求

思科建议您对以下主题有基本的了解：

- CUCM上的呼叫路由

- CUCM寻线组

- CUCM上的IP电话配置

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件版本：

- Cisco Unified Communications Manager 11.5

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

背景信息

无论电话状态如何，对于不是呼叫到与电话关联的线路组的来电，电话通常都会振铃。

电话提供登录状态的可视状态，因此用户可以通过查看电话来确定他们是否登录到其线路组。

系统管理员可以通过使用CUCM Administration中Phone Configuration窗口的Logged Into Hunt Group复选框将电话配置为自动登录寻线组。默认情况下，所有电话都选中此复选框。

注销寻线组对于运行会话初始协议(SIP)的电话具有以下限制：

·当电话型号（7906、7911、7941、7961、7970和7971）登录寻线组，并且激活“全部呼叫转移”(Call Forward All)时，呼叫将呈现给电话。

·当7940和7960电话登录寻线组，并且激活“全部呼叫转移”时，将跳过该电话，并且线路组中的下一部电话将振铃。

·使用“电话配置”窗口，7940,7960部电话和第三方电话可以登录/注销寻线组，但不支持软键。

· 7940、7960电话和第三方电话在状态线路上不显示“注销寻线组”。

· 7940、7960电话和第三方电话不播放寻线组注销通知音，无论该音是否已配置。

思科统一通信管理器11.5版以后的增强功能

从CUCM版本11.5开始，CTI应用能够查询和更新寻线日志的登录状态。

新的API旨在从TSP和JTAPI获取和设置寻线登录的值。

应用程序必须调用getHuntLogStatus()和setHuntLogStatus()方法，以设置和验证状态。

配置

步骤1.配置电话按键模板。

登录到Cisco Unified Administration页面，然后导航至Device -> Device Settings -> Phone Button Template。

选择适当的电话型号，然后复制模板以创建您自己的任何名称的电话型号。进入“电话按键模板配置”页后，在按键功能列的下拉菜单中选择寻线组注销，并相应地添加客户标签。

步骤2.在电话设备配置页面上选择Phone Button Template。

导航至Device -> Phone，访问IP电话，然后选择适当的Phone Button Template。

步骤3.应用配置。

按“重置”按钮使更改生效。

确认

您可以通过在电话屏幕上查找默认设置的“寻线组”标签，从IP电话页面验证状态。