目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

如何使用会议

如何使用 Meet-Me 号码

使用 Conference 软键发起 Ad Hoc 会议

使用 Join 软键发起会议

Ad Hoc 会议设置

验证

故障排除

简介

本文档介绍用于设置Meet-Me会议的步骤，以及如何在Cisco Unified Communications Manager(CUCM)11.X中使用该会议的详细信息。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 如果使用Cisco 88XX IP电话，请确保在电话模板上配置Meet-Me会议功能。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科CallManager 11.X

- 思科IP电话69XX、88XX

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

Cisco CallManager 配置

请完成以下步骤：

1. 在“CUCM管理”页中，导航至“呼叫路由”并选择“Meet-Me号码/模式”。

2. 单击Add a New Meet-Me Number(添加新的Meet-Me号码)，如下图所示。

1. 配置电话号码或模式。

2. 请勿将此号码或号码组分配给其他任何 IP 电话、CTI 端口、路由点或引导点。请保证号码的唯一性。

3. 单击Add New，如下图所示。

注意：CUCM软件会议网桥仅支持G.711 a-law和G.711 u-law，并且不理解任何其他编解码器（如G.729）。如果外部呼叫者使用除G.711之外的编解码器，则无法将其添加到会议中。为了使作为G.729发起的呼叫成为G.729与使用G.711的电话连接，您需要使用转码器。

如何使用会议

如何使用 Meet-Me 号码

要使用 Meet-Me 功能，请摘机后按下电话上的 Meet-Me 按钮。按一次更多软键以到达此我开会。按完“我开会”按键后，拨打要加入的会议号码。拨打同一Meet-Me号码的所有人将加入会议

例如，有一些人打算在 17:00 时开会，并决定在会议开始后的三十分钟内都使用会议号码 5555。那么在 17:00 的时候，所有需要加入此会议的人都拨打 Meet-Me 号码 5555。没有哪一个人需要等待添加到会议中。此外，无论谁退出会议，会议桥仍能继续运行。

如何使用特别会议

与 Meet-Me 会议不同，由发起人启动的 Ad Hoc 会议只能由发起人添加与会人员。

发起 Ad Hoc 会议桥

有两种方法可用于发起 Ad Hoc 会议：

- 先保持呼叫，再拨打另一位参与者以及其他参与者。

- 使用选择和加入软键加入已建立的呼叫

使用 Conference 软键发起 Ad Hoc 会议

会议控制者负责控制 Ad Hoc 会议。启动临时会议时，CUCM会议控制者。在 Ad Hoc 会议中，只有会议控制者能够向会议中添加参与者。如果会议设备上具备充足的音频流，会议控制者可向会议中添加针对 Ad Hoc 会议设定的最大数目的参与者。

使用Maximum Ad Hoc Conference service parameter设置，在CUCM Administration下的CUCM Service Parameters Configuration中配置Ad hoc会议的最大参与者数。此集群范围服务参数的默认值为4。如果会议中有4个以上的参与者，则需要更改此服务参数的默认值以允许所有参与者加入会议。CUCM支持在设备的每条线路外观上进行多个并发临时会议。

例如，电话 2001 拨打 2002。二者现在想添加 2003 到对话当中。2001 可以按下会议按钮 confrn 并拨打 2003。当 2003 应答后，再次按下 confrn 按钮，以便将 2002 和 2003 都添加到会议中。

使用 Join 软键发起会议

用户可使用 Select 和 Join 软键发起 Ad Hoc 会议。在已建立的呼叫中，用户可通过按下 Select 软键选择会议参与者，然后按下 Join 软键即可添加。这样就可以建立 Ad Hoc 会议。最多可向 Ad Hoc 会议中添加 15 个已建立的呼叫，即总共可有 16 位参与者。CUCM对待临时会议的方式与使用会议软键方法建立的临时会议相同。

注意：在 Ad Hoc 会议中，您不可以是唯一的参与者。

注意：要使用任何会议功能，您必须先具备可用的硬件或软件的会议资源。默认情况下，CUCM配置了可使用的软件会议网桥。要配置硬件会议桥，请参阅通过 Cisco CallManager 和 Catalyst 6000 WS-X6608 端口配置并使用硬件会议桥。

Cisco 硬件会议桥支持 Cisco Catalyst 4000 和 6000 语音网关模块以及下述会议会话：

- 在Cisco Catalyst 6000上 — 在G.711会议中，有32个可用流。能够发起最多 10 个三人会议会话，或一个 32 人的会议会话。

- 在Cisco Catalyst 4000上 — 在G.711会议中，仅允许24个会议参与者。最多六个会议，每个会议六人。

- 对于Cisco软件会议网桥 — 音频流的最大数量为128。如果有128个流，软件会议媒体资源可以在单个会议中处理128个用户，或者软件会议媒体资源可以处理多达42个会议资源，每个会议有3个用户。

注意：虽然单个软件会议网桥可以与CUCM服务在同一服务器上运行，但思科强烈建议不要进行此配置。如果您在与CUCM相同的服务器上运行会议网桥，则如果所有参与者都登录到Meet-me并且您的电话使用率较高，服务可能会对Cisco CallManager的性能造成不利影响。所以，您或许需要考虑将 Cisco IP 语音媒体流应用程序安装到一个单独的服务器上。

Ad Hoc 会议设置

CUCM管理提供集群范围服务参数Drop Ad Hoc Conference，以防止长途电话欺诈（其中，内部会议控制器在外部呼叫者保持连接时断开与会议的连接）。 该服务参数设置可指定 Ad Hoc 会议的断开条件。

执行以下步骤配置 Drop Ad Hoc Conference 参数：

1. 从CUCM管理中，选择服务>服务参数。从服务器下拉列表框中选择服务器，然后从服务下拉列表框中选择CUCM。

2. 在窗口内的 Clusterwide Parameters (Features - General) 区域所列出的 Drop Ad Hoc Conference 下拉列表框中，选择以下选项之一：

- 从不:不用断开会议。（这是默认选项。）

- When No OnNet Parties Remain in the Conference：当会议中的最后在线方挂机或退出会议时，系统将断开当前会议。CUCM释放分配给会议的所有资源。

- When Conference Controller Leaves：主控制者（即会议创建人）挂机后便终止当前活动的会议。CUCM释放分配给会议的所有资源。

3. 单击更新。

注意：CUCM不支持多个选项；也就是说，所有的会议都将根据您选择的选项使用相同的功能。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

当您尝试进行会议呼叫时，收到如下错误消息："超出最大参与方数"。

Error:"超出的最大参与方数"

要解决此问题，您需要增加一条线路上可容纳的当前呼叫数量：

1. 导航至系统 > 服务> 服务参数。

2. 选择服务器。

3. 选择CUCM作为服务。

4. 单击 Advanced。

5. 选择 Clusterwide Parameters (Service)。

6. 更改 Maximum Ad Hoc Conference* 参数的最大数目。