目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

网络图

配置

1. 检查点配置。

2. 用于跟踪CUBE上LAN和WAN接口状态的命令：-

3. 将已配置的磁道分配给冗余组

4. 在两个CUBE的LAN端配置虚拟IP (VIP)。

5. 在两个CUBE的WAN端配置虚拟IP (VIP)。

6. 启用CUBE冗余。

7. 保存配置并重新启动两个CUBE。

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍如何使用所有必需的命令在两台思科统一边界元素(CUBE)路由器上配置高可用性(HA)。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科统一边界要素(CUBE)

- Cisco 交换机

- IP 路由

使用的组件

运行版本“16.09.04”的Cisco ASR1001-X路由器

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

网络图

此网络连接图显示CUBE路由器如何连接到网络。

两个CUBE的入口端（局域网- LAN）通过接口Gi 0/0/1连接到VLAN 1900

两个CUBE的出口端（广域网- WAN）通过接口Gi 0/0/2连接到VLAN 1967

两个CUBE的Keepalive接口通过接口Gi 0/0/0连接到VLAN 17

注意：CUBE的接口连接到物理思科交换机，并且交换机端口配置为允许各自的VLAN。

网络图.

配置

配置CUBE HA的步骤。

1. 检查点配置。

2. 用于跟踪CUBE上LAN和WAN接口状态的命令。

3. 将已配置的磁道分配给冗余组

4. 在LAN端配置虚拟IP (VIP)。

5. 在WAN端配置虚拟IP (VIP)。

6. 启用CUBE冗余。

7. 保存配置并重新启动。

1. 检查点配置。

对于检查点，请在两个CUBE上配置这些命令

注意：此处两个CUBE上的接口Gi 0/0/0用于检查点。

#conf t

(config)#redundancy

(config-red)#

(config-red)#application redundancy

(config-red-app)#group 1

(config-red-app-grp)#

(config-red-app-grp)#name cube-ha

(config-red-app-grp)#data gi 0/0/0

(config-red-app-grp)#control gi 0/0/0 protocol 1

(config-red-app-grp)#

此屏幕截图显示了在CUBE-2路由器上运行的命令。您还需要在CUBE-1路由器上运行同一组命令。

检查CUBE-2上的指针配置。

2. 用于跟踪CUBE上LAN和WAN接口状态的命令：-

配置这些命令以跟踪LAN和WAN接口的状态。必须在两个CUBE路由器上执行这些命令。

注意：此处，两个CUBE上的接口Gi 0/0/1连接到LAN网络，Gi 0/0/2连接到WAN网络。

#conf t

(config)#track 1 interface gi 0/0/1 line-protocol

(config-track)#track 2 interface gi 0/0/2 line-protocol

CUBE-1

CUBE-1上的接口状态跟踪命令。

CUBE-2

CUBE-2上的接口状态跟踪命令。

3. 将已配置的磁道分配给冗余组

通过在两个CUBE路由器上运行这些命令，将已配置的磁道分配给组1。

#conf t

(config)#redundancy

(config-red)#

(config-red)#application redundancy

(config-red-app)#group 1

(config-red-app-grp)#track 1 shutdown

(config-red-app-grp)#track 2 shutdown

CUBE-1

将跟踪的接口分配给CUBE-1上的冗余组。

CUBE-2

将跟踪的接口分配给CUBE-2上的冗余组。

4. 在两个CUBE的LAN端配置虚拟IP (VIP)。

这些命令可帮助您为CUBE的LAN端配置VIP。

(config)#interface GigabitEthernet0/0/1

(config-if)#description VLAN-1900 LAN端

(config-if)#ip address 10.88.11.184 255.255.255.0

(config-if)#redundancy rii 1

(config-if)#redundancy group 1 ip 10.88.11.185 exclusive

CUBE-1

CUBE-1上的局域网端虚拟IP (VIP)配置。

CUBE-2

CUBE-2上的局域网端虚拟IP (VIP)配置。

5. 在两个CUBE的WAN端配置虚拟IP (VIP)。

这些命令可帮助您为CUBE的WAN端配置VIP。

(config)#interface GigabitEthernet0/0/2

(config-if)#description VLAN-1967 WAN端

(config-if)#ip address 10.201.251.176 255.255.255.224

(config-if)#redundancy rii 2

(config-if)#redundancy group 1 ip 10.201.251.179 exclusive

CUBE-1

CUBE-1上的广域网端虚拟IP (VIP)配置。

CUBE-2

CUBE-2上的广域网端虚拟IP (VIP)配置。

6. 启用CUBE冗余。

通过运行这些命令，在两台路由器上启用CUBE冗余。

#conf t

输入配置命令，每行一条。以 CNTL/Z 结束。

(config)#

(config)#voice service voip

(conf-voi-serv)#redundancy-group 1

(conf-voi-serv)#

(conf-voi-serv)#exit

(config)#

(config)#ip rtcp report interval 3000

(config)#

(config)#gateway

(config-gateway)#media-inactivity-criteria all

（配置网关）#

(config-gateway)#timer receive-rtcp 5

（配置网关）#

(config-gateway)#timer receive-rtp 86400

（配置网关）#

CUBE-1

在CUBE-1上启用CUBE冗余。

CUBE-2

在CUBE-2上启用CUBE冗余。

7. 保存配置并重新启动两个CUBE。

启用冗余后，您需要重新加载两台路由器。

在重新加载之前，请保存配置。

CUBE-1

保存配置并重新启动CUBE-1。

CUBE-2

保存配置并重新启动CUBE-2。

验证

您可以通过运行此show命令验证CUBE HA。

#show redundancy application group 1

CUBE-1

CUBE-1的“show redundancy application group 1”命令输出。

CUBE-2

CUBE-2的“show redundancy application group 1”命令输出。

您可以通过运行此show命令检查虚拟IP (VIP)的状态。

#show redundancy application if-mgr group 1

对于主用CUBE，VIP状态显示为“no shut”；对于备用CUBE，VIP状态显示为“shut”。

CUBE-1

从CUBE-1输出命令“show redundancy application if-mgr group 1”。

CUBE-2

CUBE-2中命令“show redundancy application if-mgr group 1”的输出。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

有关CUBE HA的详细信息，您可以参考以下链接。

- 贯穿思科IOS® XE 17.5的思科统一边界元素配置指南

- 视频链路-配置CUBE的高可用性

希望本文有所帮助！