目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

问题

症状

解决方法

简介

本文档介绍Cisco Unified Border Elements/语音网关拨号对等体状态忙出和Cisco IOS®升级后的呼叫失败问题。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于思科统一边界元素(CUBE)。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

本文档介绍Cisco IOS®升级到16.12.6/17.3.5/17.6.1或更高版本后的故障。

问题

在Cisco IOS升级到16.12.6/17.3.5/17.6.1/17.7.1或更高版本后，通过Cisco IOS语音网关或CUBE的呼叫失败。

症状

当CUBE收到SIP呼叫并与配置了“session server-group”和“sip options-keepalive”的传出拨号对等体匹配时，呼叫在呼叫控制应用编程接口(CCAPI)层失败，且“Cause Value”为188。

CUBE不会向作为服务器组一部分的目标服务器发出出站INVITE。

传入的INVITE已响应TRYING且503服务不可用。

即使拨号对等体在“show dial-peer voice summary”下显示为忙出或活动KEEPALIVE状态，也会观察到相同的行为。

示例配置/拨号对等体状态/调试代码段：

dial-peer voice 1000 voip

destination-pattern ^1000$

session protocol sipv2

session transport tcp

session server-group 1

voice-class sip options-keepalive profile 1

voice-class sip bind control source-interface GigabitEthernet0/0/1

voice-class sip bind media source-interface GigabitEthernet0/0/1

dtmf-relay rtp-nte sip-kpml

codec g711ulaw

ip qos dscp cs3 signaling

no vad

voice class server-group 1

ipv4 10.106.117.11

ipv4 10.106.117.6 preference 1

show dial-peer voice summary

AD                                    PRE PASS SESS-SER-GRP  OUT

TAG    TYPE  MIN  OPER PREFIX    DEST-PATTERN      FER THRU SESS-TARGET    STAT PORT    KEEPALIVE    VRF

3001   voip  up   up                                0  syst                                             NA

1000   voip  up   up             ^1000$             0  syst SESS-SVR-GRP: 1               busyout    NA

show dial-peer voice summary

AD                                    PRE PASS SESS-SER-GRP  OUT

TAG    TYPE  MIN  OPER PREFIX    DEST-PATTERN      FER THRU SESS-TARGET    STAT PORT    KEEPALIVE    VRF

3001   voip  up   up                                0  syst                                                NA

1000   voip  up   up             ^1000$             0  syst SESS-SVR-GRP: 1               active     NA

Debug snippet:

007592: Apr  7 07:28:56.046: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:

Received:

INVITE sip:1000@10.106.117.5:5060 SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP 10.106.117.2:5060;branch=z9hG4bK51889

Remote-Party-ID:

;party=calling;screen=no;privacy=off From:

;tag=12EE76F8-154A To:

Date: Wed, 06 Apr 2022 18:28:16 GMT Call-ID: 28E9846D-B50E11EC-8025D5B1-C2D1F237@10.106.117.2 Supported: 100rel,timer,resource-priority,replaces,sdp-anat Min-SE: 1800 Cisco-Guid: 0678152134-3037598188-2149635505-3268538935 User-Agent: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x Allow: INVITE, OPTIONS, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, UPDATE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, REGISTER CSeq: 101 INVITE Max-Forwards: 70 Timestamp: 1649269696 Contact:

Expires: 180 Allow-Events: telephone-event Content-Type: application/sdp Content-Disposition: session;handling=required Content-Length: 247 v=0 o=CiscoSystemsSIP-GW-UserAgent 8965 7288 IN IP4 10.106.117.2 s=SIP Call c=IN IP4 10.106.117.2 t=0 0 m=audio 18406 RTP/AVP 0 101 c=IN IP4 10.106.117.2 a=rtpmap:0 PCMU/8000 a=rtpmap:101 telephone-event/8000 a=fmtp:101 0-16 a=ptime:20 007649: Apr 7 07:28:56.050://-1/286BC7C68020/SIP/Info/info/2048/sipSPIGetCallConfig: Peer tag 3001 matched for incoming call 007872: Apr 7 07:28:56.061: //89/286BC7C68020/CCAPI/ccCallSetupRequest: Destination=, Calling IE Present=TRUE, Mode=0, Outgoing Dial-peer=1000, Params=0x7FF65E441DE8, Progress Indication=NULL(0) 007935: Apr 7 07:28:56.064: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/critical/8192/ccsip_call_setup_request: SIP Dialpeer 1000 busied out due to options-keepalive profile in server group 008160: Apr 7 07:28:56.073: //90/286BC7C68020/CCAPI/cc_api_call_disconnected: Cause Value=188, Interface=0x7FF64F4542E8, Call Id=90 008199: Apr 7 07:28:56.077: //89/286BC7C68020/CCAPI/ccCallDisconnect: Cause Value=188, Tag=0x0, Call Entry(Previous Disconnect Cause=0, Disconnect Cause=0) 008239: Apr 7 07:28:56.079: //89/286BC7C68020/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg: Sent: SIP/2.0 503 Service Unavailable Via: SIP/2.0/UDP 10.106.117.2:5060;branch=z9hG4bK51889 From:

;tag=12EE76F8-154A To:

;tag=1C2F76-17F5 Date: Wed, 06 Apr 2022 17:28:56 GMT Call-ID: 28E9846D-B50E11EC-8025D5B1-C2D1F237@10.106.117.2 Timestamp: 1649269696 CSeq: 101 INVITE Allow-Events: telephone-event Server: Cisco-SIPGateway/IOS-17.3.5 Reason: Q.850;cause=0 Session-ID: 00000000000000000000000000000000;remote=3c1f754eba075201a684fda2c51c04df Content-Length: 0

解决方法

1. 使用“session target ip4：”而不是“session server-group”配置传出拨号对等体。如果需要，请为服务器组的每个IP创建单独的拨号对等体。

dial-peer voice 1000 voip

session target ipv4:x.x.x.x

dial-peer voice 1001 voip

session target ipv4:x.x.x.x

2. 删除拨号对等体上的“sip options-keepalive”。

dial-peer voice 1000 voip

no voice-class sip options-keepalive profile 1

3.降级到早期版本。此问题是在提交Cisco Bug ID CSCvx92872后引起的。

此问题记录在Cisco Bug ID CSCvz80171上，可从16.12.8/17.3.6/17.6.3/17.7.1/17.8.1获得修复程序