目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

命名规则

如何使用矩阵

CUAC与CUCM 4.3版到7.0版的兼容性

CUAC与CUCM 7.1版到8.0(3)版的兼容性

CUAC与CUCM 8.5版到9.1(2)版的兼容性

CUAC与CUCM的高级兼容性

简介

本文档介绍不同Cisco Unified Attendant Console(CUAC)版本（业务、部门、企业、高级版和高级版）与Cisco Unified Communications Manager(CUCM)的兼容性。 它不提供有关安装的信息。请参阅《发行说明和安装指南》，以了解在安装服务器之前的所有要求。

先决条件

要求

思科建议您了解CUCM和CUAC。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

命名规则

- CUCM — 思科统一通信管理器

- CUBAC - Cisco Unified Business Attendant Console

- CUDAC - Cisco Unified Department话务台

- CUEAC - Cisco Unified Enterprise话务台

- CUPAC - Cisco Unified Premium话务台

- CUACA - Cisco Unified Attendant Console高级版

如何使用矩阵

在表中的X轴上查找CUCM版本。检查Y轴是否兼容CUAC版本。在表X中表示支持。

CUAC与CUCM 4.3版到7.0版的兼容性

CUCM

>>>>

CUBAC/CUDAC

CUEAC

CUPAC

4.3

5.1

6.O

6.1

6.1.2

6.1.3

7.O

2.0.0.11

X

X

X

X

X

X

2.0.1.14

X

X

X

X

X

X

3.0.0.2

X

X

X

X

3.0.1.4

X

X

X

X

X

3.1.1.5

3.1.1.5

X

X

X

X

X

3.1.1.8

3.1.1.8

X

X

X

X

X

3.1.1.10

3.1.1.10

X

X

X

X

X

8.0.0.5

8.0.0.5

X

8.0.3.9

8.0.3.9

X

8.5.1.5

8.5.1.5

8.6.1.9

8.6.1.9

8.6.2.11

8.6.2.11

8.6.2.20

8.6.2.20

9.0.1.10

9.0.1.10

9.0.1.10

9.0.1.20

9.0.1.20

9.0.1.20

9.1.1.10

9.1.1.10

9.1.1.10

9.1.1.20

9.1.1.20

9.1.1.20

注意：Cisco Unified Department Attendant Console在9.1.1.20版之后停用。9.1.1.20版之后，Business、Enterprise和Premium版本被CUACA取代。

CUAC与CUCM 7.1版到8.0(3)版的兼容性

CUCM

>>>>

CUBAC/CUDAC

CUEAC

CUPAC

7.1

7.1(2)

7.1(3)

7.1(5)

8.O

8.0(2)

8.0(3)

2.0.0.11

2.0.1.14

X

3.0.0.2

3.0.1.4

X

3.1.1.5

3.1.1.5

X

X

X

3.1.1.8

3.1.1.8

X

X

X

3.1.1.10

3.1.1.10

X

X

X

8.0.0.5

8.0.0.5

X

X

X

X

8.0.3.9

8.0.3.9

X

X

X

X

X

8.5.1.5

8.5.1.5

X

X

X

8.6.1.9

8.6.1.9

X

X

X

8.6.2.11

8.6.2.11

X

X

X

8.6.2.20

8.6.2.20

X

X

X

9.0.1.10

9.0.1.10

9.0.1.10

X

X

X

9.0.1.20

9.0.1.20

9.0.1.20

X

X

X

9.1.1.10

9.1.1.10

9.1.1.10

X

X

X

X

9.1.1.20

9.1.1.20

9.1.1.20

X

X

X

X

注意：Cisco Unified Department Attendant Console在9.1.1.20版之后停用。9.1.1.20版之后，Business、Enterprise和Premium版本被CUACA取代。

CUAC与CUCM 8.5版到9.1(2)版的兼容性

CUCM

>>>>

CUBAC/CUDAC

CUEAC

CUPAC

8.5

8.6

9.0.1

9.1(1)

9.1(2)

2.0.0.11

2.0.1.14

3.0.0.2

3.0.1.4

3.1.1.5

3.1.1.5

3.1.1.8

3.1.1.8

3.1.1.10

3.1.1.10

8.0.0.5

8.0.0.5

8.0.3.9

8.0.3.9

8.5.1.5

8.5.1.5

X

8.6.1.9

8.6.1.9

X

X

8.6.2.11

8.6.2.11

X

X

8.6.2.20

8.6.2.20

X

X

9.0.1.10

9.0.1.10

9.0.1.10

X

X

X

9.0.1.20

9.0.1.20

9.0.1.20

X

X

X

X

9.1.1.10

9.1.1.10

9.1.1.10

X

X

X

X

X

9.1.1.20

9.1.1.20

9.1.1.20

X

X

X

X

X

注意：Cisco Unified Department Attendant Console在9.1.1.20版之后停用。9.1.1.20版之后，Business、Enterprise和Premium版本被CUACA取代。

CUAC与CUCM的高级兼容性

CUCM

>>>>

库阿卡

7.1(5)*

8.X

9.X

10.0(1)

10.5(1)

10.5(2)

11.0.x

11.5.x

12.0.1

10.0.1.10

X

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

X

X

11.0.2

X

X

X

X

X

X

X

12.0.2

X**

X**

X**

X***

X

*在整个过程中都支持32位TSP，但仅在某些CUCM版本中支持64位，请查看相应的CUAC高级管理和安装指南以了解详细信息。

**仅在OS Windows 2012(R2)上支持 — 64位

*** CUCM版本应为11.5(1.13032-4)或更高版本。

注意：CUAC 11.0.1及以后版本支持Microsoft Windows 10 for Cisco Unified Attendant Console Advanced客户端。