目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

如何使用矩阵

兼容性列表

CUACS与CUCM的兼容性

CUACS与CUCM和Windows的兼容性

CUACS版本10.0.1与CUCM和Windows的兼容性

CUACS版本10.5.1与CUCM和Windows的兼容性

CUACS版本10.5.1 SR1与CUCM和Windows的兼容性

CUACS版本10.6.0与CUCM和Windows的兼容性

CUACS版本11.0.1与CUCM和Windows的兼容性

CUACS版本11.0.2与CUCM和Windows的兼容性

CUACS版本11.0.3与CUCM和Windows的兼容性

CUACS版本12.0.X与CUCM和Windows的兼容性

简介

本文档介绍Cisco Unified Attendant Console Standard(CUACS)与Cisco Unified Communications Manager(CUCM)和Microsoft Windows计算机之间的兼容性。它不提供有关安装的信息。要了解服务器安装前的所有要求，请参阅《发行说明和安装指南》。

先决条件

要求

思科建议您了解CUCM和CUAC。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

如何使用矩阵

在表中的Y轴上查找您运行的CUACS版本。在X轴上检查支持的CUCM版本。在表X中表示支持。

兼容性列表

CUACS与CUCM的兼容性

以下是CUACS与CUCM的兼容性列表：

CUCM

>>>>

CUACS

7.1(5) **

8.O.1*

8.0(3)*

8.5***

8.6

9.0.1

9.1(1)

9.1(2)

10.0(1)****

10.5(1)****

10.5(2)

11.0.1

11.5.X

12.0.1

10.0.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.5.1SR1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.6.0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

X

X

X

11.0.2

X

X

X

X

X

X

X

X

11.0.3

X

X

X

X

X

X

X

X

12.0.X

X

X

X

X

X

X

*在64位操作系统(OS)下运行时不支持。

**在Windows 7（32位）或任何其他64位操作系统下运行时不支持。不支持Cisco Unified Presence版本7.1.5。

***服务更新(SU)1及更高版本支持。

****在Windows 8（64位）下支持的唯一CUCM版本。 当您使用CUCM 10.5.1及更高版本运行时，在Windows 8.1上受支持。

CUACS与CUCM和Windows的兼容性

这是CUACS与CUCM和Windows的特定版本的兼容性表。

CUACS版本10.0.1与CUCM和Windows的兼容性

CUCM版本

Windows XP 32位

Windows Vista 32位

Windows 7 32位

Windows 7 64位

Windows 8 64位

7.1(5)*

X

X

8.0(1)

X

X

X

8.0(3)

X

X

X

8.5(1) **

X

X

X

X

8.6(1)

X

X

X

X

8.6(2)

X

X

X

X

9.0(1)

X

X

X

X

9.1(1)

X

X

X

X

9.1.(2)

X

X

X

X

10.0(1)

X

X

X

X

X

*不支持CUP版本7.1(5)。

** SU1及更高版本支持CUCM 8.5(1)版。

CUACS版本10.5.1与CUCM和Windows的兼容性

CUCM版本

Windows Vista 32位和Wow64

Windows 7 32位和Wow64

Windows 8 32位和Wow64

Windows 8.1

7.1(5)*

X

8.0(1)

X

8.0(3)

X

8.5(1) **

X

X

8.6(1)

X

X

8.6(2)

X

X

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5(1)

X

X

X

X

*不支持CUP版本7.1(5)。

** SU1及更高版本支持CUCM 8.5(1)版。

CUACS版本10.5.1 SR1与CUCM和Windows的兼容性

CUCM版本

Windows Vista 32位和Wow64

Windows 7 32位和Wow64

Windows 8 32位和Wow64

Windows 8.1 32位和Wow64

7.1(5)*

X

8.0(1)

X

8.0(3)

X

8.5(1) **

X

X

8.6(1)

X

X

8.6(2)

X

X

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5(1)

X

X

X

X

*不支持CUP版本7.1(5)。

** SU1及更高版本支持CUCM 8.5(1)版。

CUACS版本10.6.0与CUCM和Windows的兼容性

CUCM版本

Windows Vista 32位和Wow64

Windows 7 32位和Wow64

Windows 8 32位和Wow64

Windows 8.1 32位和Wow64

7.1(5)*

X

8.0(1)

X

8.0(3)

X

8.5(1) **

X

X

8.6(1)

X

X

8.6(2)

X

X

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5(x)

X

X

X

X

*不支持CUP版本7.1(5)。

** SU1及更高版本支持CUCM 8.5(1)版。

CUACS版本11.0.1与CUCM和Windows的兼容性

CUCM版本

Windows Vista 32位和Wow64

Windows 7 32位和Wow64

Windows 8 32位和Wow64

Windows 8.1 32位和Wow64

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

CUACS版本11.0.2与CUCM和Windows的兼容性

CUCM版本

Windows Vista 32位和Wow64

Windows 7 32位和Wow64

Windows 8 32位和Wow64

Windows 8.1 32位和Wow64

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

11.5.1*

X

X

X

X

请参阅缺陷CSCva24885 如果运行的CUCM 11.5版本早于11.5(1.13032-4)。

CUACS版本11.0.3与CUCM和Windows的兼容性

CUCM版本

Windows Vista 32位和Wow64

Windows 7 32位和Wow64

Windows 8 32位和Wow64

Windows 8.1 32位和Wow64

Windows 10 32位和Wow64

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

X*

11.0.1

X

X

X

X

X

11.5.1*

X

X

X

X

X

请参阅缺陷CSCva24885 如果运行的CUCM 11.5版本早于11.5(1.13032-4)。

*支持CUCM版本10.5.2.14900-16或更高版本

在新安装和升级到CUACS 11.0(3)之前，必须满足“进一步问题说明”中列出的要求。

CUACS版本12.0.X与CUCM和Windows的兼容性

CUCM版本

Windows 7 SP-1

Windows 8.1更新1

Windows 10（桌面模式）

10.0(1)

X

10.5.1

X

X

10.5.2

X

X

X*

11.0.1

X

X

X**

11.5.1

X

X

X

12.0.1

X

X

X

*支持CUCM 10.5.2.14900-16或更高版本。

**支持CUCM 11.0.1.22900-14版或更高版本。