目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

如何更改日志记录位置

SRV日志记录(ICD.log)

Web管理员日志记录

LDAP日志记录(ldaptrace/ldapwarning.log)

CUPS日志记录(cupsplugin.log)

CTI服务器(ctiserverlog)

验证

故障排除

相关的思科支持社区讨论

简介

本文档介绍在默认驱动器已满时更改Cisco Unified Attendant Console Advanced(CUAC)服务器的日志位置的过程。日志存储在C:\Program Files (x86)\Cisco\Logging中。

先决条件

要求

Cisco 建议您具有以下主题的基础知识：

- CUAC服务器

- Microsoft Windows 2008 Server

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- CUAC 10.x

- Microsoft Windows 2008 Server

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

如何更改日志记录位置

SRV日志记录(ICD.log)

1.导航至注册表路径。

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Arc Solutions\Call Connect\Server\Runtime Logging

2.双击“日志记录文件名”注册表项并编辑位置。

Web管理员日志记录

1.在注册表编辑器中导航至指定位置。

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Arc Solutions\Call Connect\Web Admin\Runtime Logging

2.双击记录文件名注册表项并更新所需位置。

LDAP日志记录(ldaptrace/ldapwarning.log)

1.在注册表编辑器中导航至指定位置。

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Arc Solutions\Call Connect\LDAP Synchronize Server\Runtime Logging

2.双击“记录文件名”注册表项并更新所需位置。

CUPS日志记录(cupsplugin.log)

无法从注册表设置编辑此日志。要更改日志记录位置，请导航至以下位置：C:\Program Files (x86)\Cisco\CUPS

1.打开Cisco Presence Server插件.exe文件。这是XML文件，如此图所示。

2.  将XML文件内的位置编辑到新位置并保存文件。

CTI服务器(ctiserverlog)

无法从注册表设置编辑此日志。要更改日志记录位置，请导航至以下位置：C:\Program Files (x86)\Cisco\CUPS

1.打开CTI Server.exe文件。这是XML文件，如此图所示。

2.将XML文件内的位置编辑到新位置并保存文件。

验证

日志位置从默认位置更改为新位置，如本文档所述。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。