目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

验证

故障排除

简介

本文档介绍在视频通信服务器(VCS)上配置区域设置以与Cisco Unified Communication Manager(CUCM)或其他VCS通信的过程。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- VCS

- CUCM

使用的组件

本文档中的信息基于VCS。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

要配置区域设置，请执行以下步骤。

步骤1.登录VCS并形成中继。

步骤2.导航至Configuration > Zones > Zones ，如图所示：

步骤3.选择 新。

步骤4.相应地更改这些字段：

名称：{区域名称}

type：邻居

H.323模式:关闭

SIP端口:5060

SIP传输:TCP或UDP（TLS，如果CUCM支持加密）

第五步： 选择Maintenance并将身份验证策略设置为Treat as authenticated，并提供的目标地址的位置 要与之形成中继。然后，选择“创建区域”。

步骤6.导航至Configuration > Dial plan > Search rules。

步骤7.选择New。

步骤8.相应地输入这些字段的值，然后选择“完成后保存”。

规则名称:{姓名 }

描述:{描述}

优先级：2

模式：别名模式匹配

模式类型：Regex

模式字符串：{匹配目标URI模式的regex模式}

模式行为：替换

替换字符串:{必须用字符串替换模式}

成功匹配时：停止

目标：{选择您在步骤4和5中创建的选项}

状态:启用

一旦对中继的该端完成配置，即可调用注册到目的CUCM/VCS的终端。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。