目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何配置视频通信网络，以便您可以从会话初始协议(SIP)终端使用H.323终端的E.164号码呼叫H.323终端。

先决条件

要求

思科建议您了解思科网真视频通信服务器(VCS)。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco VCS。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

要使SIP终端和H.323终端能够相互通信，呼叫路由中必须有Cisco VCS，该VCS在两个协议之间交互作用呼叫。

SIP终端只能以统一资源标识符(URI)的形式进行呼叫，例如name@domain。如果不指定域，SIP终端会自动将其自己的域附加到您拨打的号码。因此，如果从SIP终端拨打123，则搜索将被放在123@domain。如果H.323终端刚注册为123，则Cisco VCS无法找到别名123@domain。

解决方案包括：

1. 确保所有终端（H.323和SIP）注册到name@domain形式的别名。

2. 在Cisco VCS上创建预搜索转换，以删除@域部分别名中以nnn@domain形式出现的URI。有关如何配置转换的信息，请参阅联机帮助或Cisco VCS管理员指南的拨号方案和呼叫处理部分。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。