目录

简介

为什么VCS集群比H.225备用网守机制更好？

相关信息

简介

本文涉及思科网真视频通信服务器Expressway。

问：为什么VCS集群比H.225备用网守机制更好？

答：VCS集群是一个活动模型，其中集群中的所有VCS始终可用于服务。在备用网守模型中，故障切换网守实质上是热备用，如果控制网守发生故障，最多可能需要20分钟才能变为活动状态。

VCS集群可以分布在数据中心之间，从而提高服务可靠性。在备用网守模式中，网守和备用网守（2盒解决方案）都需要位于同一子网，因此位于同一站点。

VCS集群允许您通过将工作负载分布到不同的对等体来加载共享。通过添加其他VCS可以非常轻松地添加额外容量。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems