目录

简介

如何获得Polycom VSX7000以注册到TANDBERG边界控制器或VCS Expressway?

相关信息

简介

本文涉及思科网真视频通信服务器Expressway。

问：如何获得Polycom VSX7000以注册到TANDBERG边界控制器或VCS Expressway?

答：Polycom不支持H.460.19标准中所述的复用介质 — 它们仅支持H.460.18。要使Polycom VSX7000能够注册到TANDBERG边界控制器或VCS Expressway，必须禁用H.460.19在TANDBERG系统上解复用。

要在VCS Expressway上禁用此设置，请转到VCS配置> Expressway >本地注册的终端。您将进入本地注册的终端页面。对于H.460.19解复用模式，选择关闭。

要在边界控制器上禁用此设置，请转到边界控制器配置>遍历区域。您将转到Traversal Zone Configuration页面。对于H46019解复用，选择关闭。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems