目录

简介

集群中的所有VCS是否需要位于同一子网中？

相关信息

简介

本文涉及思科网真视频通信服务器Expressway。

问：集群中的所有VCS是否需要位于同一子网中？

答：不，VCS群集中的对等体可以位于不同的子网中。VCS对等体使用H.323和SSH消息相互通信，可跨子网边界传输。

请注意，TANDBERG网守和第三方备用网守的行为不同，必须驻留在同一子网中。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems