目录

简介

为什么VCS不响应来自邻居的H.323 RAS带宽请求(BRQ)消息？

相关信息

简介

本文涉及思科网真视频通信服务器Expressway。

问：为什么VCS不响应来自邻居的H.323 RAS带宽请求(BRQ)消息？

答：H.323 BRQ将终端用于呼叫的带宽通知网守。BRQ只应从终端发送到其注册的网守（BRQ包括由网守注册过程分配给终端的终端ID）。BRQ不用于在两个邻居之间共享带宽信息。

如果您的系统与VCS相邻，并希望它能够向VCS提供带宽信息，则可通过以下方式实现：

- （可选）在LRQ消息中(带宽10240 = 1Mbps)

- 作为信息传输速率包括在SETUP消息中：的子版本。速率表示64kbps的乘数，因此例如，136的速率等于8704kbps的带宽(136*64kbps = 8704kbps)

- 包含在terminalCapabilitySet功能表中，功能项为maxBitRate。NB:最大比特率5120 = 512kbps

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems