目录

简介

上传CPL脚本后，是否需要重新启动VCS?

相关信息

简介

本文涉及思科网真视频通信服务器Expressway。

问：上传CPL脚本后，是否需要重新启动VCS?

答：否。VCS将每5秒轮询一次CPL脚本更改，因此，无论CPL脚本如何上传（例如通过Web界面或使用SCP复制），VCS几乎都会立即开始使用更新的CPL脚本。

请注意，此行为与TANDBERG网守和边界控制器不同。在这些产品上，如果通过Web界面上传CPL脚本，将立即实施，但如果通过SCP上传，则系统需要重新启动才能使脚本生效。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems