目录

简介

如果VCS与TMS的连接失败，VCS是否会停止工作？

相关信息

简介

本文涉及思科网真视频通信服务器Expressway和思科网真管理套件产品。

问：如果VCS与TMS的连接失败，它是否会停止工作？

答：否。如果TMS发生故障，VCS将继续运行而不会丢失服务。即使VCS是集群，也会如此。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems