目录

简介

能否将TANDBERG网守或边界控制器用作VCS集群的一部分？

相关信息

简介

本文涉及思科网真视频通信服务器Expressway。

问：我能否将TANDBERG网守或边界控制器用作VCS集群的一部分？

答：不。群集只能由运行相同软件版本的两到六个VCS组成。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems