目录

简介

为什么DTMF无法从IP终端通过Codian ISDN GW工作？

相关信息

简介

本文涉及思科网真ISDN GW 3241和思科网真ISDN GW MSE 8321产品。

问：为什么DTMF无法从IP终端通过Codian ISDN GW工作？

答：对于视频呼叫，Codian ISDN网关不将带外DTMF转码到带内DTMF。

1.4版之前的ISDN网关版本通告带外DTMF用于视频呼叫；使用此软件版本时，大多数IP终端选择使用带外DTMF而优先于带内DTMF，因此DTMF将与ISDN网关的自动总机配合使用，但网络ISDN端的终端不会检测到DTMF。

升级到1.4或更高版本将停止ISDN网关通告带外DTMF进行视频呼叫；IP终端必须使用带内DTMF，ISDN GW将该DTMF转发到ISDN终端。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems