目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

限制

配置

硬件架构图

配置

网络时钟同步的一般准则

示例1.从NIM上的一个源提取时钟并将其注入另一个源

示例2.将时钟与每个NIM的不同源同步。

验证

相关信息

简介

本文档介绍Cisco C8300路由器的T1/E1接口时钟机制和多时钟同步配置。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

主速率接口(PRI)

集成服务数字网络 (ISDN)

专用交换分机(PBX)

使用的组件

本文档适用于具有两个网络接口模块(NIM)卡的语音路由器，包括：

- Cisco Catalyst 8300系列边缘平台

- Cisco 4000系列集成多业务路由器

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

与上一代路由器相比，Cisco C8300路由器的体系结构有所不同。要使用来自多个源的时钟，每个源都需要一个网络接口模块。在一个NIM上，所有具有语音端口的T1/E1线路都必须使用远程端的相同时钟源。如果您的路由器有多个NIM模块，您可以配置多个时钟源。

注意：您可以为每个NIM模块配置一个时钟源，这意味着时钟源的数量与路由器中的NIM模块的数量匹配。

将C8300平台与PRI配置集成时，请查看每种型号的规格：

型号

描述

C8300-2N2S-4T2X

2个SM和2个NIM插槽，2个10千兆以太网和4个1千兆以太网端口

C8300-2N2S-6T

2个SM和2个NIM插槽，以及6个1千兆以太网端口

C8300-1N1S-4T2X

1个SM插槽和1个NIM插槽，2个10千兆以太网和4个1千兆以太网端口

C8300-1N1S-6T

1个SM插槽和1个NIM插槽，2个10千兆以太网和4个1千兆以太网端口

根据这些规范，您只能在C8300-2N2S-4T2X和C8300-2N2S-6T型号上配置多时钟。

限制

本节概述在路由器上配置网络时钟同步的限制。

- 您可以将每个NIM的两个端口配置为路由器上的时钟源。

- 建议您不要使用相同的优先级配置多个输入源，因为这会影响TSM（交换消息延迟）。

- 路由器不考虑时钟源的质量。路由器不支持同步状态消息(SSM)，它将时钟质量级别通知相邻网络元素。路由器根据可用性和配置的优先级选择时钟源。

配置

硬件架构图

本节介绍C8300-2N2S路由器上T1/E1接口的体系结构。

C8300-2N2S硬件架构图

背板时钟复用器(MUX)可在模块之间启用时钟同步，但是与背板同步是可选的。如果将每个模块分配给不同的时钟源，则模块可以连接到提供相应时钟信号的不同设备。

您必须仔细规划时钟同步，并评估您的平台型号实现多时钟的可行性。时钟同步不正确可能导致线路滑动，从而降低音频质量并中断传真传输。

配置

当您为T1/E1控制器配置多时钟时，您会遇到两个可能的场景：

1. 从NIM上的一个源提取时钟并将其注入另一个源。

2. 与每个NIM的不同源同步计时。

网络时钟同步的一般准则

- 您必须在这两种情况下配置network-clock synchronization automatic全局命令。此命令可确保模块开始计时。根据Cisco IOS® XE版本，此命令可能默认禁用。

- 如果未为NIM模块配置network-clock synchronization participate命令，则该模块充当其自身的时钟域。

- network-clock input-source priority controller [t1|e1] slot/bay/port命令可配置背板时钟源并设置其优先级。

- 如果您的NIM有两个以上的T1/E1端口，您可以保留其他端口的默认配置(clock source line)。

- 要提供线路的时钟，请使用命令：时钟源网络

- clock source internal命令仅适用于数据T1/E1，不用于T1/E1语音。您可以在同一个NIM模块上同时运行数据和语音。

- 要从线路恢复时钟源，请使用命令：clock source line [primary |辅助]

注意：从线路恢复时钟时，请始终选择主输入源。配置辅助输入源是可选的。

示例1.从NIM上的一个源提取时钟并将其注入另一个源

对于此场景，时钟从ISDN 1 PBX拉到NIM 1，同时NIM 2使用同一时钟，从背板时钟拉出信号。

从一个NIM到另一个的时钟同步

Router(config)# network-clock synchronization automatic

Router(config)# network-clock synchronization participate 0/1

Router(config)# network-clock input-source 1 controller T1 0/1/0

Router(config)# network-clock synchronization participate 0/2

Router(config)# controller T1 0/1/x

Router(config-controller)# clock source line primary

Router(config)# controller T1 0/2/x

Router(config-controller)# clock source network

示例2.将时钟与每个NIM的不同源同步。

在此配置中，每个NIM使用线路作为其时钟源，并且不与背板同步。NIM 1与ISDN 1 PBX同步作为其时钟源，而NIM 2与ISDN 2 PBX同步作为其时钟源。

每个NIM的不同源的时钟同步

Router(config)# network-clock synchronization automatic

Router(config)# no network-clock synchronization participate 0/1

Router(config)# no network-clock synchronization participate 0/2

Router(config)# controller T1 0/1/0

Router(config-controller)# clock source line primary

Router(config)# controller T1 0/2/0

Router(config-controller)# clock source line primary

注意：对于单个NIM配置示例，您可以参考：Cisco 4000系列集成多业务路由器的网络同步

验证

show controller t1命令提供有关控制器硬件状态的信息，可用于诊断任务，包括技术支持执行的任务。此命令还提供：

- 有关 T1 链路的统计信息。如果指定插槽和端口号，它将显示每个15分钟间隔的统计信息。

- 用于排除物理层和数据链路层故障的信息。

- T1 线路上的本地或远程警报信息（如果有）。

要验证控制器内的时钟同步，请监控Slip Secs计数器。此计数器的值为0表示正确的时钟同步。

提示：使用clear counters命令重置T1计数器。清除计数器有助于轻松监控T1/E1线路是否出现滑动。请记住，此命令还会重置所有其他接口计数器。

以下是show isdn status命令输出的示例。在本示例中，每个控制器的Slip Secs计数器为0，这可以确认时钟已同步。

C8300#show controller t1

T1 0/1/0 is up

Applique type is Channelized T1

Cablelength is long gain36 0db

No alarms detected.

alarm-trigger is not set

Soaking time: 3, Clearance time: 10

AIS State:Clear  LOS State:Clear  LOF State:Clear

Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Network.

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

Data in current interval (14 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

T1 0/1/1 is up

Applique type is Channelized T1

Cablelength is long gain36 0db

No alarms detected.

alarm-trigger is not set

Soaking time: 3, Clearance time: 10

AIS State:Clear  LOS State:Clear  LOF State:Clear

Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

Data in current interval (13 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

T1 0/1/2 is up

Applique type is Channelized T1

Cablelength is long gain36 0db

No alarms detected.

alarm-trigger is not set

Soaking time: 3, Clearance time: 10

AIS State:Clear  LOS State:Clear  LOF State:Clear

Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line.

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

Data in current interval (12 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

相关信息

- Cisco Catalyst 8300系列边缘平台产品手册

- ISR4K上的T1/PRI线路时钟设计注意事项

- Cisco 4000系列集成多业务路由器的网络同步

- 配置思科第四代T1/E1语音和WAN网络接口模块