目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍vCenter 7.0U2或更高版本的特定安装故障（使用PCA和PCP）。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- vCenter

- VMware

- Prime协作调配(PCP)

- Prime协作保证(PCA)

使用的组件

本文档中的信息基于vCenter 7.0 U2和PCA 12.1SP4。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

在vCenter 7.0SU2或更高版本上安装PCA/PCP时，部署会失败，并且在查看详细信息期间出现证书错误

这些错误在vCenter 7.0SU2上未出现：仅在vCenter 7.0和7.0U1上可见，安装在Center 7.0和7.0U1上有效。如果单击“忽略”，如图所示：

vCenter 7.0U2或更高版本的错误；此时安装失败并出现此证书错误，如图所示：

VMWare论坛在本VMWare知识库文章中确认，对于由过期证书签名的OVA，这是正确的。

注:OVA上的PCA 12.1SP4证书已过期，因为思科在2021年生成OVA

PCA和PCP寿命终止公告：https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/prime-collaboration/eos-eol-notice-l...

由于两个产品都已粘贴到软件维护版本的末尾，因此思科无法使用有效证书重新生成OVA。

解决方案

PCA和PCP的安装可通过嵌入式ESXi主机客户端完成。

步骤1:在vCenter中，找到安装PCA或PCP的主机，然后点击该主机。通过操作菜单选择从资产中删除，如图所示。

第二步：如图所示，单击Yes确认要从资产中删除主机。

第三步：使用主机IP地址，访问您在前面的步骤中移除的主机，以访问VMWare ESXi主机客户端(即Emebbed Host Client)，如图所示。

第四步：在左侧面板中，单击Virtual Machines，然后单击Create / Register VM，如图所示。

第五步：选择从OVF或OVA文件部署虚拟机，然后点击下一步，如图所示。

第6步：继续执行VMWare步骤以创建新虚拟机。  完成这些步骤后，PCA/PCP安装开始。  观察任务列表以完成安装。

注：安装完成后执行以下步骤。

步骤 7.如何将主机添加回vCenter。

登录到vCenter，在左侧面板中查找要添加主机的数据中心，如图所示。

步骤 8继续执行VMWare vCenter步骤以添加主机。

相关信息

- 配置Prime协作保证(PCA)

- Cisco Prime协作调配指南

- 思科技术支持和下载