目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案 1

解决方案 2

解决方案 3

验证

简介

本文档介绍Cisco Jabber登录失败的原因，原因是工作站上定义了代理。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科统一即时消息和在线状态(IM&P)

- 思科统一通信管理器 (CUCM)

- Cisco Jabber客户端

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 用于Windows 11.8的Cisco Jabber

- 思科网络安全设备(WSA)9.1

- CUCM 11.5

- IM&P 11.5

问题

定义系统代理时，Cisco Jabber登录失败，不允许流量到达呼叫管理器下载其配置。

2017-04-19 16:30:30,565 INFO [0x000013b0] [etutils\src\http\CurlHttpUtils.cpp(1088)] [csf.httpclient] [csf::http::CurlHttpUtils::configureEasyRequest] - *-----* Configuring request #20 GET https://cucm.cisco.com:8443/cucm-uds/version

2017-04-19 16:30:30,565 DEBUG [0x000013b0] [etutils\src\http\CurlHttpUtils.cpp(1472)] [csf.httpclient] [csf::http::CurlHttpUtils::configureEasyRequest] - Request #20 configured with: connection timeout 10000 msec, transfer timeout 0 msec

2017-04-19 16:30:30,565 DEBUG [0x000013b0] [netutils\src\http\CurlHttpUtils.cpp(188)] [csf.httpclient] [csf::http::CurlHttpUtils::curlTraceCallback] - Request #20 pre connect phase: ' Trying ::1...'

2017-04-19 16:30:30,768 DEBUG [0x000013b0] [netutils\src\http\CurlHttpUtils.cpp(188)] [csf.httpclient] [csf::http::CurlHttpUtils::curlTraceCallback] - Request #20 pre connect phase: ' Trying 127.0.0.1...'

2017-04-19 16:30:30,770 DEBUG [0x000013b0] [netutils\src\http\CurlHttpUtils.cpp(192)] [csf.httpclient] [csf::http::CurlHttpUtils::curlTraceCallback] - Request #20 post connect phase: 'Connected to localhost (127.0.0.1) port 3128 (#1)'

2017-04-19 16:30:35,229 INFO [0x00000380] [lugin-runtime\impl\HangDetector.cpp(150)] [PluginRuntime-HangDetector] [HangDetector::hangDetectionCallback] - Enter - hangDetectionCallback()

2017-04-19 16:30:35,913 DEBUG [0x000013b0] [netutils\src\http\CurlHttpUtils.cpp(733)] [csf.httpclient] [csf::http::CurlHttpUtils::curlHeaderCallback] - Request #20 got status line: HTTP/1.1 503 Service Unavailable

2017-04-19 16:30:35,913 DEBUG [0x000013b0] [netutils\src\http\CurlHttpUtils.cpp(713)] [csf.httpclient] [csf::http::CurlHttpUtils::curlHeaderCallback] - Request #20 got CR-LF pair. Accumulated headers:

Mime-Version: Redacted by client

Date: Wed, 19 Apr 2017 16:30:35 AEST

Via: 1.1 proxy-rtp-1.cisco.com:80 (Cisco-WSA/9.1.1-074)

Content-Type: text/html

Connection: keep-alive

Proxy-Connection: keep-alive

Content-Length: 2410

2017-04-19 16:30:35,913 INFO [0x000013b0] [ls\src\http\CurlAnswerEvaluator.cpp(115)] [csf.httpclient] [csf::http::CurlAnswerEvaluator::curlCodeToResult] - Request #20 got curlCode=[56] curl error message="[Received HTTP code 503 from proxy after CONNECT]" HttpClientResult=[UNKNOWN_ERROR] fips enabled=[false]

2017-04-19 16:30:35,913 INFO [0x000013b0] [ls\src\http\BasicHttpClientImpl.cpp(452)] [csf.httpclient] [csf::http::executeImpl] - *-----* HTTP response code 0 for request #20 to https://cucm.cisco.com:8443/cucm-uds/version

2017-04-19 16:30:35,913 ERROR [0x000013b0] [ls\src\http\BasicHttpClientImpl.cpp(457)] [csf.httpclient] [csf::http::executeImpl] - There was an issue performing the call to curl_easy_perform for request #20: UNKNOWN_ERROR

解决方案 1

您可以将客户端配置为绕过代理，并直接转到代理设置例外部分的Call Manager;导航至“控制面板”>“网络和互联网”> Internet选项> 连接> LAN设置> 高级

您可以按星号(*)定义例外，然后按域、单个IP地址或范围定义例外；例如*.MY.Domain;192.168.1.1;192.168.1.12-14 的多播地址发送一次邻居消息。

解决方案 2

配置代理以重定向来自Jabber客户端的流量以重定向到适当的Call Manager。

解决方案 3

从Windows客户端删除代理配置，然后让Jabber的HTTP GET方法绕过代理和来自PC的所有其他流量。这取决于从客户端到Call Manager的网络流，如果介于之间的基础设施通过Web缓存通信协议(WCCP)发送Web流量，则该流量将无效。

验证

检查工作站上的代理设置。

步骤1.从命令行检验代理配置；导航至命令提示符并运行命令netsh winhttp show proxy

步骤2.您可以导航至“控制面板”>“网络和Internet”>“Internet选项”>“连接”>“LAN设置”。

- 没有代理时：

- 当存在代理时：

步骤3.运行命令"regedit"并导航到HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Internet Settings

- 未定义代理时：

- 定义代理时：