目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

解决方案

验证

故障排除

简介

本文档介绍在启用单点登录(SSO)的集群中启用Cisco Unified Call Manager(CUCM)本地最终用户(非轻量目录访问协议(LDAP)同步)以登录Jabber需要执行哪些操作。

仅适用于Windows版Jabber。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco Unified Communications Manager

- 单点登录(SSO)

- Cisco Jabber

- Windows命令提示符(CMD)

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

解决方案

以前，SSO_Enabled Jabber参数可在Jabber配置文件(jabber-config.xml)下使用，以通过CUCM下Jabber设备配置中的Cisco Support 字段为特定用户禁用SSO功能，但自2021年3月以来，此参数已弃用，请参阅Jabber 12.9的参数参考指南。

唯一的解决方法是通过CMD安装开关在本地计算机客户端中完全禁用SSO功能：

msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi CLEAR=1 SSO_ENABLED=FALSE

或者，可以手动修改位于C:\ProgramData\Cisco Systems\Cisco Jabber中的Jabber Bootstrap文件(jabber-bootstrap.properties)（第28行），如下所示：

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

SSO_Enabled: FALSE

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

EnableDPIAware: TRUE

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

STARTUP_AUTHENTICATION_REQUIRED: FALSE

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

NOT_SPECIFIED

UXModel: Modern

NOT_SPECIFIED

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。