目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

简介

本文档介绍如何使用MS Orca自定义用于jabber的思科媒体服务接口(MSI)安装程序。

MS Orca是一个Windows MSI安装程序编辑器。它是一个用于创建和编辑Windows Installer软件包和合并模块的数据库表编辑器。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息是基于这些软件版本的。

- Microsoft Orca:Windows SDK 7.1或更高版本。

- Cisco Jabber安装程序9.0版及更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

这是自定义MS安装程序的过程。

步骤1.下载并安装Microsoft Orca。

步骤2.从cco页面下载要通过管理员程序包自定义的jabber安装程序。

步骤3.将安装程序和管理员软件包解压到一个文件夹中。

步骤4.启动Microsoft Orca。

步骤5.如图所示，在Orca中打开jabber msi安装程序CiscoJabberSetup.msi。

步骤6.删除除1033（英语）之外的所有语言代码。

注意：此限制是因为MS Orca不保留任何语言，除了默认值1033。如果未从自定义安装程序中删除所有语言代码，则安装程序无法在语言不是英语的任何操作系统上运行。

步骤7.导航到转换>应用转换，浏览到转换文件在文件系统中的位置。选择转换文件，然后单击打开，如图所示。要创建自定义安装程序，需要转换文件。转换文件包含应用于安装程序的安装属性。

步骤8.如图所示，导航到表>属性，在右侧面板中可以看到属性列表，其中带有绿色背景线的属性是可自定义的属性

步骤9.根据需要指定属性的值。

步骤10.删除所有其他不需要的属性。

删除未设置的属性很重要，否则所需属性不会生效。

要删除非必需属性，请转到要删除的属性并右键点击它。

选择拖放行并选择确定，如图所示：

步骤11.保留需要更改的属性。

步骤12.还可以保存生成的转换文件，并使用该文件修改安装程序的属性。

要保存转换后的文件，请导航到Transform > Generate Transform，如图所示。

此转换后的文件可以格式filename.mst保存。

步骤13.启用安装程序以保存嵌入式流。

导航到Tools > Options，在Database 选项卡下，选中Copy embedded streams during 'Save As' ，然后单击inApply 和OK，如图所示：

步骤14.导航到文件 > 另存转换为时，保存自定义安装程序。指定适当的名称，然后单击保存。

此自定义安装程序可与组策略部署一起使用。